目次

　図脳 WinCAD3　ヘルプ索引　Ver.3.0


ファイル索引

　図脳 WinCAD3　ヘルプ索引

　ファイル索引

　新規作成

　オープン

　クローズ

　保　管

　新規保管

　図面情報

ファイル出力

　ＤＸＦ形式

　ＨＰＧＬ形式

　ＭＥＴＡ形式

　ＢＭＰ形式

　ＴＩＦＦ形式

　範囲ＭＥＴＡ

　範囲ＢＭＰ

　範囲ＴＩＦＦ

ファイル入力

　ＤＸＦ形式

　ＨＰＧＬ形式

　ＢＭＰ形式

　ＴＩＦＦ形式

　ＣＡＮＤＹ４形式

　花子３形式

プリンタ

　印　刷

　範囲印刷

　プリンタ設定

終　了

　終　了


編集索引

　図脳 WinCAD3　ヘルプ索引

　編集索引

　取　消

　復　元

　複　写

　図形移動

　図形複写

　ミラー移動

　ミラー複写

　図形消去

　バック削除

　編集確認

　配列複写

　投影複写

　図形情報

グループ

　グループ化

　グループ解除

　グループ編集

詳細編集

　図形属性変更

　範囲属性変更

　端点移動

　トリミング

　中抜き切断

　図形接続

レイヤ一括編集

　レイヤ一括変更

　レイヤ一括複写

　レイヤ一括削除

計　測

　周　長

　面　積

　平行距離

文　字

　文字置換


作図索引

　図脳 WinCAD3　ヘルプ索引

　作図索引

線　分

　連続線

　線　分

　角度線分

　水平垂直連続線

　平行線

　垂　線

　接　線

　円／円接線

　幅付き線

円／円弧

　円（中心）

　円（３点）

　円（直径）

　同心円

　円弧（中心）

　円弧（３点）

　同心円弧

　接　円

　接円（３線）

　接円弧

多角形

　長方形

　角長方形

　丸長方形

　平行四辺形

　多角形

楕円／楕円弧

　楕円（箱枠）

　楕円（中心）

　楕円弧（中心）

曲　線

　曲　線

文　字

　文　字

　文字箱枠

コーナー処理

　面取り

　角丸め

寸法線

　距離寸法

　水平寸法

　垂直寸法

　半径寸法

　直径寸法

　角度寸法

　平行寸法

　連続水平寸法

　連続垂直寸法

　並列水平寸法

　並列垂直寸法

　面取り寸法

　角丸め寸法

　公差文字

　寸法確認

引出線

　引出線

　引出風船

塗潰し

　ハッチング

　ペイント

部　品

　配　置

　登　録


補助索引

　図脳 WinCAD3　ヘルプ索引

　補助索引

　水平補助線

　垂直補助線

　十字補助線

　角度補助線

　補助円

マルチ補助線

　水平補助線

　垂直補助線

　十字補助線

　角度補助線

　同心補助円

　分割補助線

　角度分割補助線

補助線原点

　補助線１

　補助線２

　補助線３

　補助線４

　補助線消去

　補助線全消去

　補助線背面化

グリッド

　グリッド原点

　グリッド間隔

　グリッド表示


表示索引

　図脳 WinCAD3　ヘルプ索引

　表示索引

　範囲拡大

　中心範囲

　中心移動

　中心拡大

　中心縮小

　再表示

　基準画面

　拡　大

　縮　小

　上移動

　下移動

　左移動

　右移動


設定索引

　図脳 WinCAD3　ヘルプ索引

　設定索引

　レイヤ設定

　サーチ設定

　作図設定

　文字設定

　寸法設定

　補助線設定

ツールバー

　ヒストリー

　レイヤ

　フォント

　線種ボタン

　線幅ボタン

　ツールバー表示

　ツールボックス

　ツール登録

　フォント設定

　色設定

　環境設定


ウィンドウ索引

　図脳 WinCAD3　ヘルプ索引

　ウィンドウ索引

　新規ウィンドウ

　移　動

　タイル表示

　カスケード表示

　アイコン再配置

　全てクローズ


ヘルプ索引

　図脳 WinCAD3　ヘルプ索引

　ヘルプ索引

索　引

基本操作

コマンド

キー説明

用語説明

ヘルプの使い方

図脳 WinCAD3 について


索引一覧

　図脳 WinCAD3　ヘルプ索引一覧

　ファイル索引

　新規作成	・新規図面を作成します

　オープン	・図面を修正更新のためオープンします

　クローズ	・ウィンドウをクローズします

　保　管	・図面を保存します

　新規保管	・ファイル名を変更し,図面を保存します

　図面情報	・図面の情報を確認／変更します

ファイル出力

　ＤＸＦ形式	・図面をDXF形式で保存します

　ＨＰＧＬ形式	・図面をHPGL形式で保存します

　ＭＥＴＡ形式	・図面をMETA形式で保存します

　ＢＭＰ形式	・図面をBMP形式で保存します

　ＴＩＦＦ形式	・図面をTIFF形式で保存します

　範囲ＭＥＴＡ	・指定範囲をMETA形式で保存します

　範囲ＢＭＰ	・指定範囲をBMP形式で保存します

　範囲ＴＩＦＦ	・指定範囲をTIFF形式で保存します

ファイル入力

　ＤＸＦ形式	・DXF形式のデータを読込みます

　ＨＰＧＬ形式	・HPGL形式のデータを読込みます

　ＢＭＰ形式	・BMP形式のデータを読込みます

　ＴＩＦＦ形式	・TIFF形式のデータを読込みます

　ＣＡＮＤＹ４形式　・CANDY4形式のデータを読込みます

　花子３形式	・花子3形式のデータを読込みます

プリンタ

　印　刷	・図面を印刷します

　範囲印刷	・図面の指定範囲を印刷します

　プリンタ設定	・使用するプリンタを設定します

終　了

　終　了	・図脳 WinCAD を終了します

　編集索引

　取　消	・１つ前の作業を取り消します

　復　元	・取り消された作業を復元します

　複　写	・図形をクリップボードに複写します

　図形移動	・図形を移動します

　図形複写	・図形を複写します

　ミラー移動	・図形をミラー移動します

　ミラー複写	・図形をミラー複写します

　図形消去	・図形を消去します

　バック削除	・作図の逆順に図形を消去します

　編集確認	・編集確認の有無を指定します

　配列複写	・図形を配列複写します

　投影複写	・図形を投影複写します

　図形情報	・図形情報を確認します

グループ

　グループ化	・複数の図形をグループ化します

　グループ解除	・グループ情報を解除します

　グループ編集	・グループ単位で編集作業します

詳細編集

　図形属性変更	・レイヤ／線種を変更します

　範囲属性変更	・範囲内のレイヤ／線種を変更します

　端点移動	・図形の端点を移動します

　トリミング	・図形の端部を切断します

　中抜き切断	・図形の中間を切断します

　図形接続	・図形間を接続します

レイヤ一括編集

　レイヤ一括変更　・レイヤ間で移動(変更)します

　レイヤ一括複写　・レイヤ間で複写します

　レイヤ一括削除	・指定レイヤを消去します

計　測

　周　長	・指定領域の周囲の長さを計測します

　面　積	・指定領域の面積を計測します。

　平行距離	・平行な２図形間の距離を計測します。

文　字

　文字置換　　　　・文字列を置換します

　作図索引

線　分

　連続線	・連続線を作図します

　線　分	・線分を作図します

　角度線分	・角度指定の線分を作図します

　水平垂直連続線　・水平／垂直な連続線を作図します

　平行線	・平行線を作図します

　垂　線	・垂線を作図します

　接　線	・接線を作図します

　円／円接線	・円と円の接線を作図します

　幅付き線	・幅付き線を作図します

円／円弧

　円（中心）	・中心指定円を作図します

　円（３点）	・３点指定円を作図します

　円（直径）	・直径指定円を作図します

　同心円	・同心円を作図します

　円弧（中心）	・中心指定円弧を作図します

　円弧（３点）	・３点指定円弧を作図します

　同心円弧	・同心円弧を作図します

　接　円	・接円を作図します

　接円（３線）	・３線分に接する接円を作図します

　接円弧	・接円弧を作図します

多角形

　長方形	・長方形を作図します

　角長方形	・角落し長方形を作図します

　丸長方形	・角丸長方形を作図します

　平行四辺形	・平行四辺形を作図します

　多角形	・多角形を作図します

楕円／楕円弧

　楕円（箱枠）	・楕円を作図します

　楕円（中心）	・任意の傾斜の楕円を作図します

　楕円弧（中心）	・任意の傾斜の楕円弧を作図します

曲　線

　曲　線	・自由曲線を作図します

文　字

　文　字	・文字列を作図します

　文字箱枠	・指定した箱枠いっぱいに文字列を作図します

コーナー処理

　面取り	・コーナーを面取りします

　角丸め	・コーナーを角丸めします

寸法線

　距離寸法	・寸法線を作図します

　水平寸法	・水平寸法線を作図します

　垂直寸法	・垂直寸法線を作図します

　半径寸法	・半径寸法線を作図します

　直径寸法	・直径寸法線を作図します

　角度寸法	・角度寸法線を作図します

　平行寸法	・平行な２つの図形の距離寸法線を作図します

　連続水平寸法	・連続した水平寸法線を作図します

　連続垂直寸法	・連続した垂直寸法線を作図します

　並列水平寸法	・並列した水平寸法線を作図します

　並列垂直寸法	・並列した垂直寸法線を作図します

　面取り寸法	・面取り寸法線を作図します

　角丸め寸法	・角丸め寸法線を作図します

　公差文字	・公差文字を作図します

　寸法確認	・寸法線の作図確認の有無を指定します

引出線

　引出線	・引出線を作図します

　引出風船	・引出風船の作図します

塗潰し

　ハッチング	・指定領域のハッチングを行います

　ペイント	・指定領域の塗潰しを行います

部　品

　配　置	・既存部品を配置します

　登　録	・部品を登録します

　補助索引

　水平補助線	・水平補助線を描画します

　垂直補助線	・垂直補助線を描画します

　十字補助線	・水平、垂直補助線を描画します

　角度補助線	・角度補助線を描画します

　補助円	・補助円を描画します

マルチ補助線

　水平補助線	・水平補助線をマルチ描画します

　垂直補助線	・垂直補助線をマルチ描画します

　十字補助線	・水平、垂直補助線をマルチ描画します

　角度補助線	・角度補助線をマルチ描画します

　同心補助円　・同心円となる補助線を連続して描画します

　分割補助線	・距離をｎ等分する補助線を描画します

　角度分割補助線　・角度をｎ等分する補助線を描画します

補助線原点

　補助線１

　補助線２

　補助線３

　補助線４

　補助線消去	・指定補助線を消去します

　補助線全消去	・全補助線を消去します

　補助線背面化	・全補助線が図形の下へ隠れます

グリッド

　グリッド原点　・グリッド原点を指定します

　グリッド間隔	・グリッド間隔を指定します

　グリッド表示	・グリッド表示の有無を指定します

　表示索引

　範囲拡大	・指定範囲内を拡大表示します

　中心移動	・表示領域を移動します

　中心拡大	・表示中心指定で拡大表示します

　中心範囲	・表示範囲指定で拡大表示します

　中心縮小	・表示中心指定で縮小表示します

　再表示	・画面をリフレッシュします

　基準画面	・図面全域を表示します

　拡　大	・カーソル位置を拡大表示します

　縮　小	・カーソル位置を縮小表示します

　上移動	・表示領域を上に移動します

　下移動	・表示領域を下に移動します

　左移動	・表示領域を左に移動します

　右移動	・表示領域を右に移動します

　設定索引

　レイヤ設定	・表示の有無を設定します

　サーチ設定	・点入力のサーチ項目を設定します

　作図設定	・レイヤ･線種等の作図属性を設定します

　文字設定	・文字の作図属性を設定します

　寸法設定	・寸法線の作図属性を設定します

　補助線設定	・補助線の描画属性を設定します

ツールバー

　ヒストリー　・ヒストリー表示のON/OFFを設定します

　レイヤ	・レイヤ表示のON/OFFを設定します

　フォント	・フォント表示のON/OFFを設定します

　線種ボタン	・線種表示のON/OFFを設定します

　線幅ボタン	・線幅表示のON/OFFを設定します

　ツールバー表示　・ツールバー表示のON/OFFを設定します

　ツールボックス　・ツールボックス表示のON/OFFを設定します

　ツール登録	・ツールバーにアイコンを設定します

　フォント設定　・図面中のフォントを設定します

　色設定	・図面中の色を設定します

　環境設定	・図脳 WinCAD の動作環境を設定します

　ウィンドウ索引

　新規ウィンドウ	・新規ウィンドウを作成します

　移　動	・編集ウィンドウを切替えます

　タイル表示	・ウィンドウを分割表示します

　カスケード表示	・ウィンドウを重ねて表示します

　アイコン再配置	・アイコンを再配置します

　全てクローズ	・ウィンドウを全てクローズします

　ヘルプ索引

索　引

基本操作

コマンド

キー説明

用語説明

ヘルプの使い方

図脳 WinCAD3 について


　　新規作成

　このコマンドは図面の管理情報を入力し、新規図面を作成します。

　コマンド選択後、対話ボックスがオープンされます。

図面ファイル名の欄に、ディレクトリ／ファイル名を直接入力します。

ディレクトリ欄に表示されているディレクトリ内に図面ファイルを作成する場合は、ファイル名のみを入力します。他のディレクトリ内に入力したい場合は、図面ファイル名の欄にディレクトリ及びファイル名を入力します。

　図面名称／見出しの欄には、図面の名称，ファイルの追加見出しなどを入力します。但し、この欄は省略可能です。

　図面縮尺の欄には、１／２００～２００／１の数値を入力して下さい。数値は図面サイズによって変わってきますので、それ以上の入力も可能です。

　用紙サイズの縦横の欄には、直接数値入力が可能です。また、用紙の方向を選択し、規格サイズの用紙を選択することで用紙サイズ欄には自動的にサイズがセットされます。

　用紙方向は、数値入力後に方向を変更することもできます。

設定した新規作成コマンドの内容は、図面情報コマンドにより変更することができます。

　［了解］／［取消］ボタンで実行／中断を指定します。

※図面縮尺は、用紙サイズによって指定できる範囲が変化しますので、用紙サイズの指定を先に行ってください。

※最大の設定サイズは、Ａ０サイズ・１／２００で設定されるサイズとなります。

※ファイル名に不正な文字が含まれていたり、指定可能な縮尺範囲を越えている場合などは「了解」ボタンはグレー表示され、選択できなくなります。必要な修正を行って、「了解」ボタンが通常表示された状態で「了解」ボタンを押してください。

※図面を削除したい場合は、Windowsのグループアイコン「メイン」の中にある「ファイルマネージャー」で削除してください。


　　オープン

　既存図面を修正更新のためオープンします。

　図面ファイル名の欄に、ファイル名、又はディレクトリ及びファイル名を直接入力します。

　また、ディレクトリ一覧よりオープンしたいファイルのあるドライブ／ディレクトリを選択し、次にファイル一覧よりオープンするファイル名を選択します。

　ファイル名の欄には、指定したファイル名がセットされます。

　［了解］／［取消］ボタンで実行／中断を指定します。

　ファイル一覧のファイル名を直接ダブルクリックすることでも選択が可能です。

　 （ディレクトリ／ドライブも同様）

　また、図面は最高８枚までオープンでき、さらに１つの図面を８回（８枚分）オープンすることも可能です。


　　クローズ

　現在アクティブな既存ウィンドウをクローズします。

　コマンド選択後、図面が変更されている場合は、保管するか否かの確認を求める対話ボックスがオープンされます。

　保管する場合は［はい］、保管の必要がない場合は［いいえ］のボタンを押します。

※図面が変更されていない場合は、コマンドを選択した後、すぐにクローズされます。


　　保　管

　現在アクティブな図面を保存します。

　コマンド選択後、ファイル名が既に指定されていれば、その名前で保存します。

　ファイル名が指定されていない場合は、新規保管と同様に対話ボックスがオープンされ、そこで保管したいドライブ／ディレクトリの指定、及びファイル名の入力を行います。

※埋め込みオブジェクトの編集モード（埋め込まれたアプリケーション内で図形領域内のダブルクリックにて起動）で起動された場合、"保管"コマンドは"更新"コマンドに変化します。


　　新規保管

　現在オープンしている図面を保存します。

　コマンド選択後、対話ボックスがオープンされます。

　図面ファイル名の欄にはディレクトリ／ファイル名を直接入力することが出来ます。ここでファイル名を変更することも出来ます。

　ディレクトリ一覧、ファイル一覧を使用して、既に存在するファイルの確認などが行えます。

　[了解]／[取消]ボタンで実行／中断を指定します。

　操作方法は、オープンと同様です。


　　図面情報

　現在オープンしている図面の管理情報を確認／変更します。

　コマンド選択後、対話ボックスがオープンされます。

　現在オープンされている図面のファイル名、名称／見出し、縮尺、用紙サイズ、用紙方向の確認、変更が出来ます。

　変更した場合は、［了解］／［取消］ボタンで実行／中断を指定します。

　操作方法は新規作成と同様です。

　「新規作成」コマンドで入力した内容は、すべてここで変更できます。


　　ＤＸＦ形式（出力）

　他ソフトへのデータ変換メニューです。

　現在作成中の図面をDXF形式で保存します。

　コマンド選択後、対話ボックスがオープンされます。

　図面ファイル名の欄には、ディレクトリ／ファイル名を直接入力できます。

　ここでファイル名を変更することも出来ます。

　ディレクトリ一覧、ファイル一覧を使用して、既に存在するファイルの確認などが行えます。また、既に存在するファイルに上書きすることもできます

　［了解］／［取消］ボタンで実行／中断を指定します。

　操作方法は新規保管と同様です。

　通常のファイル拡張子は” DXF ”です。

　ここでファイル名を変更すると、ＷｉｎＣＡＤ３のＺＷＤ図面の名前も変更されます。

※ＤＸＦファイルの通常のファイル拡張子は“ＤＸＦ”です。

※ＤＸＦは、主に他のＣＡＤソフト等とのデータ互換のために使用します。


　　ＨＰＧＬ形式（出力）

　他ソフトへのデータ変換メニューです。

　現在オープンされている、アクティブな図面をＨＰＧＬ形式で保管します。

　コマンド選択後、対話ボックスがオープンされます。

　図面ファイル名の欄には、ディレクトリおよびファイル名を直接入力できます。ここでファイル名を変更することもできます。

　ディレクトリ一覧，ファイル一覧を使用して、既に存在するファイルの確認などが行えます。

　また、既に存在するファイルに上書きすることもできます。

　ここでファイル名を変更すると、ＷｉｎＣＡＤ３のＺＷＤ図面の名前も変更されます。

　操作方法は新規保管と同様です。

　［了解］／［取消］ボタンで実行／中断を指定します。

　また、「設定」ボタンを押すと、対話ボックスが表示されますので、プロッタの原点、プロッタ分解能、マージン、読込図面の縮尺、線種１ピッチの長さを設定することができます。

　また、さらに「設定」ボタンを押すと、ペンセットについての対話ボックスが表示されます。

　ペン番号、色設定、ペンの太さをそれぞれ設定します。

※ＨＰＧＬファイルの通常のファイル拡張子は“ＰＧＬ”です。

※ＨＰＧＬ対応プロッタ用のデータとして落とせます。


　　ＭＥＴＡ形式（出力）

　他ソフトへのデータ変換メニューです。

　現在オープンされている、アクティブな図面をＭＥＴＡ形式で保管します。

　コマンド選択後、対話ボックスがオープンされます。

　図面ファイル名の欄には、ディレクトリ／ファイル名を直接入力できます。

　ここでファイル名を変更することも出来ます。

　ディレクトリ一覧、ファイル一覧を使用して、既に存在するファイルの確認などが行えます。また、既に存在するファイルに上書きすることもできます

　操作方法は新規保管と同様です。

　［了解］／［取消］ボタンで実行／中断を指定します。

　ここでファイル名を変更すると、ＷｉｎＣＡＤ３のＺＷＤ図面の名前も変更されます。

※ＭＥＴＡファイルの通常のファイル拡張子は“ＷＭＦ”です。


　　ＢＭＰ形式（出力）

　他ソフトへのデータ変換メニューです。

　現在オープンされている、アクティブな図面をＢＭＰ形式で保管します。

　コマンド選択後、対話ボックスがオープンされます。

　図面ファイル名の欄には、ディレクトリ／ファイル名を直接入力できます。

　ここでファイル名を変更することも出来ます。

　ディレクトリ一覧、ファイル一覧を使用して、既に存在するファイルの確認などが行えます。また、既に存在するファイルに上書きすることもできます

　また、色数指定，分解能の設定も可能です。

　操作方法は新規保管と同様です。

　［了解］／［取消］ボタンで実行／中断を指定します。

　ここでファイル名を変更すると、ＷｉｎＣＡＤ３のＺＷＤ図面の名前も変更されます。

※ＢＭＰファイルの通常のファイル拡張子は“ＢＭＰ”です。

※ペイントブラシ等、ドロー形のWindowsアプリケーションへデータを持っていく場合などに最適です。


　　ＴＩＦＦ形式（出力）

　現在オープンされている、アクティブな図面をＴＩＦＦ形式で保管します。

　コマンド選択後、対話ボックスがオープンされます。

　図面ファイル名の欄には、ディレクトリ／ファイル名を直接入力できます。

　ここでファイル名を変更することも出来ます。

　ディレクトリ一覧、ファイル一覧を使用して、既に存在するファイルの確認などが行えます。

　作成するＴＩＦＦ形式のビットマップ・データの分解能が、９６～４００（ＤＰＩ）の範囲で選択できます。

　［了解］／［取消］ボタンで実行／中断を指定します。

　操作方法は新規保管と同様です。

　通常のファイル拡張子は” TIF ”です。


　　範囲ＭＥＴＡ（出力）

　範囲指定した図形をＭＥＴＡ形式で保存します。

　範囲指定の対象となる矩形の１点目ａ点でマウスの左ボタンを押すか、またはキーボードより座標を入力します。

　対角点ｂ点でマウスの左ボタンを押すか、またはキーボードより座標を入力します。　すると、対話ボックスが表示されます。

　ファイル名の入力、ドライブ／ディレクトリの指定を行います。

　［了解］／［取消］ボタンで実行／中断を指定します。

　操作方法はMETA形式出力と同様です。

　通常のファイル拡張子は”WMF”です。


　　範囲ＢＭＰ（出力）

　範囲指定した図形をＢＭＰ形式で保存します。

　範囲指定の対象となる矩形の１点目ａ点でマウスの左ボタンを押すか、またはキーボードより座標を入力します。

　対角点ｂ点でマウスの左ボタンを押すか、またはキーボードより座標を入力します。　すると、対話ボックスが表示されます。

　ファイル名の入力、ドライブ／ディレクトリの指定、色数指定、および分解能の設定を行います。

　［了解］／［取消］ボタンで実行／中断を指定します。

　操作方法はBMP形式出力と同様です。

　通常のファイル拡張子は”BMP”です。


範囲ＴＩＦＦ（出力）

　　範囲ＴＩＦＦＡ（出力）

　範囲指定した図形をＴＩＦＦ形式で保存します。

　範囲指定の対象となる矩形の１点目ａ点でマウスの左ボタンを押すか、またはキーボードより座標を入力します。

　対角点ｂ点でマウスの左ボタンを押すか、またはキーボードより座標を入力します。　すると、対話ボックスが表示されます。

　ファイル名の入力、ドライブ／ディレクトリの指定、および分解能の設定を行います。

　［了解］／［取消］ボタンで実行／中断を指定します。

　操作方法はTIFF形式出力と同様です。

　通常のファイル拡張子は”TIF”です。


　　ＤＸＦ形式（入力）

　他ソフトからのデータ読込みメニュー

　DXF形式のデータを読込みます。

　コマンド選択後、対話ボックスがオープンされます。

　図面ファイル名の欄には、ディレクトリ／ファイル名を直接入力できます。

　またはディレクトリ一覧よりドライブ／ディレクトリを選択し、ファイル一覧よりファイルを選択すると、ファイル名の欄にはそのファイル名がセットされます。ファイル一覧のファイル名を直接ダブルクリックすることでも選択が可能です。

　［了解］／［取消］ボタンで実行／中断を指定します。

　操作方法はオープンと同様です。

　ＤＸＦ形式の通常のファイル拡張子は” DXF ”です。

※入力可能なＤＸＦファイルは、ＡＳＣＩＩ形式のファイル，グループを含まない図形の集まりである必要があります。（グループ図形はあらかじめ分解されているものとします。）

＊レイヤについては、「図脳ＷｉｎＣＡＤ３」のレイヤに対応できるものは全てレイヤ情報を含めて読み込みが可能です。

＊しかし、ＤＸＦファイルを作成する側のアプリケーションによっては、部分的に読み込めない場合があり、これらはレイヤ番号“１”に全て、読み込まれます。

※ＤＸＦを出力するアプリケーションによっては、図面の全体サイズの情報を省略している場合があり、「図脳ＷｉｎＣＡＤ３」の基準画面に表示されない状態で読み込まれる事があります。　この場合には図面は、実寸データとして表示画面外に読み込まれていますので、「図面情報」コマンドにて図面縮尺、用紙サイズ、用紙方向を再設定して、正しい図面情報とする必要があります。


　　ＨＰＧＬ形式（入力）

　HPGL形式のデータを読込みます。

　コマンド選択後、対話ボックスがオープンされます。

　図面ファイル名の欄には、ディレクトリ／ファイル名を直接入力できます。

　またはディレクトリ一覧よりドライブ／ディレクトリを選択し、ファイル一覧よりファイルを選択すると、ファイル名の欄にはそのファイル名がセットされます。ファイル一覧のファイル名を直接ダブルクリックすることでも選択が可能です。

　［了解］／［取消］ボタンで実行／中断を指定します。

　操作方法はオープンと同様です。

　ＨＰＧＬ形式の通常のファイル拡張子は” PGL ”です。

　また、「設定」ボタンを押すと、対話ボックスが表示されますので、

　プロッタの原点、プロッタ分解能、マージン、読込図面の縮尺、線種１ピッチの長さを設定することができます。

　また、さらに「ペン設定」ボタンを押すと、ペンセットについての対話ボックスが表示されます。

　ペン番号、色設定、ペンの太さをそれぞれ設定します。

※入力可能なＨＰＧＬファイルは、ＡＳＣＩＩ形式の絶対座標のみで出力されたＨＰＧＬコマンドのファイルである必要があります。

＊レイヤについては、「図脳ＷｉｎＣＡＤ３」のレイヤに対応できるものは全てレイヤ情報を含めて読み込みが可能です。　しかし、ＨＰＧＬファイルを作成する側のアプリケーションによっては、部分的に読み込めない場合があり、これらはレイヤ番号“１”に全て、読み込まれます。

※ＨＰＧＬを出力するアプリケーションによっては、図面の全体サイズの情報が正しく読み込まれない場合があり、「図脳ＷｉｎＣＡＤ３」の基準画面に表示されない状態で読み込まれる事があります。　この場合には、「図面情報」コマンドにて図面縮尺、用紙サイズ、用紙方向を再設定して正しい図面情報とする、または倍率を変更して図形移動コマンドで編集するなどを行う必要があります。


　　ＢＭＰ形式（入力）

　BMP形式のデータを読込みます。

　コマンド選択後、対話ボックスがオープンされます。

　図面ファイル名の欄には、ディレクトリ／ファイル名を直接入力できます。

　またはディレクトリ一覧よりドライブ／ディレクトリを選択し、ファイル一覧よりファイルを選択すると、ファイル名の欄にはそのファイル名がセットされます。ファイル一覧のファイル名を直接ダブルクリックすることでも選択が可能です。

　［了解］／［取消］ボタンで実行／中断を指定します。

　細線化のオプションにチェックが付いている状態で実行した場合、イメージ上のすべての線が太さ１の線画となります。

また、直線化最大誤差は、１本の線分であるかどうかの判断に使用され、イメージ上のドット数で指定します。

取り込まれるイメージの縮尺が、あらかじめ何分の１であるかの指定を行う事で、読み込み結果を実寸とする事ができます。

　操作方法はオープンと同様です。

　ＢＭＰ形式の通常のファイル拡張子は”BMP ”です。

※入力可能なＢＭＰファイルは、白黒２値の無圧縮状態のファイルのみです。また、この画像ファイル容量の約８倍のメモリを実装している必要が有ります。

※このコマンドはソフトウェアのみで実現している為、特に細線化を行う場合には時間がかかることがあります。


　　ＴＩＦＦ形式（入力）

　TIFF形式のデータを読込みます。

　コマンド選択後、対話ボックスがオープンされます。

　図面ファイル名の欄には、ディレクトリ／ファイル名を直接入力できます。

　またはディレクトリ一覧よりドライブ／ディレクトリを選択し、ファイル一覧よりファイルを選択すると、ファイル名の欄にはそのファイル名がセットされます。ファイル一覧のファイル名を直接ダブルクリックすることでも選択が可能です。

　［了解］／［取消］ボタンで実行／中断を指定します。

　細線化のオプションにチェックが付いている状態で実行した場合、イメージ上のすべての線が太さ１の線画となります。

また、直線化最大誤差は、１本の線分であるかどうかの判断に使用され、イメージ上のドット数で指定します。

取り込まれるイメージの縮尺が、あらかじめ何分の１であるかの指定を行う事で、読み込み結果を実寸とする事ができます。

　操作方法はオープンと同様です。

　ＴＩＦＦ形式の通常のファイル拡張子は” TIF ”です。

※入力可能なＴＩＦＦファイルは、白黒２値の無圧縮状態のファイルのみです。また、この画像ファイル容量の約８倍のメモリを実装している必要が有ります。

※このコマンドはソフトウェアのみで実現している為、特に細線化を行う場合には時間がかかることがあります。


　　ＣＡＮＤＹ４形式（入力）

　CANDY4形式のデータを読込みます。

　コマンド選択後、対話ボックスがオープンされます。

　図面ファイル名の欄には、ディレクトリ／ファイル名を直接入力できます。

　またはディレクトリ一覧よりドライブ／ディレクトリを選択し、ファイル一覧よりファイルを選択すると、ファイル名の欄にはそのファイル名がセットされます。ファイル一覧のファイル名を直接ダブルクリックすることでも選択が可能です。

　［了解］／［取消］ボタンで実行／中断を指定します。

　操作方法はオープンと同様です。

　ＣＡＮＤＹ４形式の通常のファイル拡張子は” C4 ”です。

※「図脳ＷｉｎＣＡＤ３」の基準画面に正しく表示されない状態で読み込まれた場合は、「図面情報」コマンドにて図面縮尺、用紙サイズ、用紙方向を再設定して、正しい図面情報とする必要があります。

※複合図形等を使用して作成されたデータについては、一部未対応のものもあります。あらかじめご承知おきいただけますようお願い致します。


　　花子３形式（入力）

　花子３形式のデータを読込みます。

　コマンド選択後、対話ボックスがオープンされます。

　図面ファイル名の欄には、ディレクトリ／ファイル名を直接入力できます。

　またはディレクトリ一覧よりドライブ／ディレクトリを選択し、ファイル一覧よりファイルを選択すると、ファイル名の欄にはそのファイル名がセットされます。ファイル一覧のファイル名を直接ダブルクリックすることでも選択が可能です。

　［了解］／［取消］ボタンで実行／中断を指定します。

　操作方法はオープンと同様です。

　花子３形式の通常のファイル拡張子は” JAH ”です。

※「図脳ＷｉｎＣＡＤ３」の基準画面に正しく表示されない状態で読み込まれた場合は、「図面情報」コマンドにて図面縮尺、用紙サイズ、用紙方向を再設定して、正しい図面情報とする必要があります。

※複合図形等を使用して作成されたデータについては、未対応のものがあります。あらかじめご承知おきいただけますようお願い致します。


　　印　刷

　図面全体を印刷します。

　コマンド選択後、対話ボックスがオープンされます。

　印刷倍率の指定と用紙サイズの確認用対話ボックスが表示され、［了解］／［取消］ボタンで実行／中断を指定します。

　実行中は、途中中断用の対話ボックスが表示されます。

　中断はマウスの右ボタン、ESCキーでも中断できます。

※印刷を行う前に「プリンタ設定」を行って下さい。


　　範囲印刷

　図面内の指定された短形領域のみ印刷します。

　範囲指定の対象となる矩形の１点目ａ点でマウスの左ボタンを押すか、またはキーボードより座標を入力します。マウスの右ボタンまたはＢＳキー，ＥＳＣキーにより、この点をキャンセルすることができます。

　対角点ｂ点でマウスの左ボタンを押すか、またはキーボードより座標を入力します。

　印刷と同様に印刷倍率の指定と用紙サイズの確認用対話ボックスが表示されます。

　［了解］／［取消］ボタンで実行／中断を指定します。

　実行中は、途中中断用の対話ボックスが表示されます。

　途中中断は、マウスの右ボタン、ESCキーでも中断できます。

　中断はマウスの右ボタン、ESCキーでも中断できます。

※印刷を行う前に「プリンタ設定」を行って下さい。

※範囲印刷の場合、範囲指定をした領域の左上が、用紙の左上となります。


　　プリンタ設定

　印刷機器及び出力先を設定します。各プリンタドライバ内の詳細な設定を行うことができます。

　コマンドを選択すると対話ボックスが表示されます。

　Ｗｉｎｄｏｗｓにインストールされているプリンタ機種と出力先が一覧されます。

　Ｗｉｎｄｏｗｓのコントロールパネルでの設定ではなく、必ずこの「プリンタ設定」で設定して下さい。

　また［設定］ボタンにより、選択されている機種の内部設定用対話ボックスが下図のように表示されます。

この対話ボックスは、それぞれのプリンタ・ドライバによって内容が異なります。

設定した内容は「図脳ＷｉｎＣＡＤ３」を終了する際に記録されます。


　　終　了

　WinCADを終了します。（システム・メニューよりクローズを選択した場合と同様です。）

　コマンドを選択すると対話ボックスが表示されます。

現在オープンされている図面が変更されている場合は保管するか否かをきいてきます。

保管する場合は「はい」のボタンを押します。

保管しない場合は、「いいえ」のボタンを押します。

また、「終了」コマンドを中断したい場合には、「取消」ボタンを押します。

［はい］または［いいえ］が選択された場合は、「図脳ＷｉｎＣＡＤ３」を終了します。

図面が変更されていない場合は、対話ボックスが表示されることなく、直ちに終了します。


　　取消

　直前の作業を取り消します。

　それまで行っていた作業を、ファイルを読込むまで（新規作成なら白紙の状態まで）さかのぼって、取り消す事が出来ます。

＊この『取消コマンド』を数回行った後に、作図や他の編集の作業を行ない、それから『復元コマンド』を使用しても期待していた状態に復元できない場合があります。


　　復元

　『取消コマンド』によって取り消された作業を復元します。

　このコマンドは『取消コマンド』と対になっています。『取消コマンド』を行う前の状態に戻ることが出来ます。

＊『取消コマンド』を数回行った後に、作図や他の編集の作業を行ない、それからこの『復元コマンド』を使用しても期待していた状態に復元できない場合があります。


　　複写

　指定された矩形領域をクリップボードに複写し、他のソフトウェアで貼り付けます。

　クリップボードに複写する図形の範囲を矩形の対角２点で指定します。対象となる図形の範囲の１隅ａ点でマウスの左ボタンを押すか、またはキーボードより座標を入力します。

　対象となる図形の範囲の１隅ｂ点でマウスの左ボタンを押すか、またはキーボードより座標を入力し、領域を指定します。

　図形の指定が決定した場合、クリップボードに複写され、その範囲が点線で表示されます。範囲を変更する場合は、繰返し範囲指定が行えます。この時、クリップボードには最後に指定した範囲のみが残ります。

　他のソフトウェアでの貼り付けが可能です。　貼り付けの方法は、各ソフトウェアのマニュアルを参照して下さい。

　以上でクリップボードに複写されました。


　　図形移動

　範囲指定の図形要素を移動します。

　移動する図形の範囲を矩形の対角２点で指定し、図形の選択が決定した場合には［了解］を、図形を追加する場合には［続行］ボタンをクリックした後、範囲指定を続けます。

　作業を中止する場合には［取消］ボタンをクリックします。

　マウスボタンの左ボタンは［了解］に、右ボタンは［続行］に対応し、作業ウィンドウ内で［了解］／［続行］の指定が可能であり、［取消］はＥＳＣキーにて指定できます。

　［了解］ボタンを押すと移動倍率・回転角度入力用対話ボックスがオープンされます。その後、移動元点，移動先点（キーボードより直接数値入力が可能）を指示し、ピックされた図形を移動します。

※ウインドウ間の移動が可能です。

※「編集」メニューの「編集確認」にチェックマークが付いているときのみ、移動倍率・回転角度の入力用対話ボックスが表示されます。


　　図形複写

　範囲指定の図形要素を連続複写します。

　複写する図形の範囲を矩形の対角２点で指定し、図形の選択が決定した場合には［了解］を、図形を追加する場合には［続行］ボタンをクリックした後、範囲指定を続けます。

　作業を中止する場合には［取消］ボタンをクリックします。

　マウスボタンの左ボタンは［了解］に、右ボタンは［続行］に対応し、作業ウィンドウ内で［了解］／［続行］の指定が可能であり、［取消］はＥＳＣキーにて指定できます。

　［了解］ボタンを押すと複写倍率・回転角度入力用対話ボックスがオープンされます。その後、複写元点，複写先点（キーボードより直接数値入力が可能）を指示し、ピックされた図形を複写します。

※ウインドウ間の複写、連続複写が可能です。

※「編集」メニューの「編集確認」にチェックマークが付いているときのみ、移動倍率・回転角度の入力用対話ボックスが表示されます。

※連続複写の際に、複写先点を座標値入力する場合、相対入力（＋，－）も可能です。


　　ミラー移動

　範囲指定の図形要素をミラー移動します。

　ミラー移動する図形の範囲を矩形の対角２点で指定し、図形の選択が決定した場合には［了解］を、図形を追加する場合には［続行］ボタンをクリックした後、範囲指定を続けます。

　作業を中止する場合には［取消］ボタンをクリックします。

　マウスボタンの左ボタンは［了解］に、右ボタンは［続行］に対応し、作業ウィンドウ内で［了解］／［続行］の指定が可能であり、［取消］はＥＳＣキーにて指定できます。

　［了解］ボタンを押すと移動倍率・回転角度入力用対話ボックスがオープンされます。その後、移動元点，移動先点（キーボードより直接数値入力が可能）を指示し、ピックされた図形を移動します。

※ウインドウ間のミラー移動が可能です。

※「編集」メニューの「編集確認」にチェックマークが付いているときのみ、移動倍率・回転角度の入力用対話ボックスが表示されます。


　　ミラー複写

　範囲指定の図形要素を連続ミラー複写します。

　ミラー複写する図形の範囲を矩形の対角２点で指定し、図形の選択が決定した場合には［了解］を、図形を追加する場合には［続行］ボタンをクリックした後、範囲指定を続けます。

　作業を中止する場合には［取消］ボタンをクリックします。

　マウスボタンの左ボタンは［了解］に、右ボタンは［続行］に対応し、作業ウィンドウ内で［了解］／［続行］の指定が可能であり、［取消］はＥＳＣキーにて指定できます。

　［了解］ボタンを押すと、複写倍率・回転角度入力用対話ボックスがオープンされます。その後、複写元点を指示し、複写先点（キーボードより直接数値入力が可能）も指示するのですが、その時に複写元点と複写先点を結ぶ中間地点で鏡を置いた様に仮想線が表示されますので、それを参考にして図形を複写して下さい。

※ウインドウ間のミラー複写，連続ミラー複写が可能です。

※連続複写の際に、複写先点を座標値入力する場合、相対入力（＋，－）も可能です。

※「編集」メニューの「編集確認」にチェックマークが付いているときのみ、移動倍率・回転角度の入力用対話ボックスが表示されます。


　　図形消去

　図形／部品要素を消去します。

　消去する図形の範囲を矩形の対角２点で指定し、図形の選択が決定した場合には［了解］を、図形を追加する場合には［続行］ボタンをクリックした後、範囲指定を続けます。

　作業を中止する場合には［取消］ボタンをクリックします。

　マウスボタンの左ボタンは［了解］に、右ボタンは［続行］に対応し、作業ウィンドウ内で［了解］／［続行］の指定が可能であり、［取消］はＥＳＣキーにて指定できます。

　［了解］ボタンを押すと、ピックされた図形を消去します。


　　バック削除

　図形／部品要素を消去していきます。

　このコマンドを実行することで、直前に描画した図形を消去します。

　消去する図形が次々に赤く表示され、［はい］で消去を行います。［はい］の間、図形はさかのぼって選択され消去されます。［いいえ］では選択されている図形の消去は行わず、その前の図形を選択します。

　選択されている図形を消去したい場合［はい］、消去したくない場合［いいえ］を行い、［取消］でこのコマンドを終了します。また、図形の選択がデータの最初までさかのぼり、もう選択する図形がない場合にもコマンドを終了します。

　入力した時と逆の順で、図形が尽きるまで消去することが出来ます。


　　編集確認

　編集メニューの確認の有無を指定します。

　上記編集コマンドに必要な点を指示した後、倍率・回転角度の入力用対話ボックスを毎回ポップアップ表示して確認するか否かの指定を行います。

　メニュー先頭にチェックマークがついている場合にＯＮとなり、毎回対話ボックスを表示します。

　メニューを再度マウスの左ボタンでクリックすることによりチェックマークが取れ、設定はＯＦＦの状態になり、直前に指定した倍率・回転角度のままで、確認なしに直ちに実行されます。

　当マニュアルは編集確認がＯＮの状態で説明してありますので、全てのコマンドに対話ボックスが表示されています。

　このコマンドは「図脳ＷｉｎＣＡＤ３」を終了する際に記録されます。


　　グループ化

　任意の図面を１グループにまとめます。グループ化することにより、図形複写／移動、図形消去などがグループ単位で行えます。

　グループ化したい図形の範囲を矩形の対角２点で指定します。

対象となる図形の範囲の１隅ａ点でマウスの左ボタンを押します。

マウスの右ボタンまたはＢＳキーでキャンセルすることができます。

　対象となる図形の範囲の対角点ｂ点でマウスの左ボタンを押します。

指定された範囲の中の図形が全て赤く変色します。

　「了解」「続行」「取消」ボタンで確認します。

　図形の選択が決定した場合には［了解］を、図形を追加する場合には［続行］ボタンをクリックした後、範囲指定を続けます。

　作業を中止する場合には［取消］ボタンをクリックします。

　マウスボタンの左ボタンは［了解］に、右ボタンは［続行］に対応し、作業ウィンドウ内で［了解］／［続行］の指定が可能であり、［取消］はＥＳＣキーにて指定できます。


　　グループ解除

集合化されたグループ図形を解除します。

　グループ解除をしたい図形の範囲を矩形の対角２点で指定します。

　対象となる図形の範囲の１隅ａ点でマウスの左ボタンを押します。

　マウスの右ボタンまたはＢＳキーでキャンセルすることができます。

　対象となる図形の範囲の対角点ｂ点でマウスの左ボタンを押します。

　指定された範囲の中の図形が全て赤く変色します。

　「了解」「続行」「取消」ボタンで確認します。

　図形の選択が決定した場合には［了解］を、図形を追加する場合には［続行］ボタンをクリックした後、範囲指定を続けます。

　作業を中止する場合には［取消］ボタンをクリックします。

　マウスボタンの左ボタンは［了解］に、右ボタンは［続行］に対応し、作業ウィンドウ内で［了解］／［続行］の指定が可能であり、［取消］はＥＳＣキーにて指定できます。


　　グループ編集

編集ピック単位をグループ単位にするか、または図形要素単位にするかの選択をします。

　コマンドメニューの横にチェックマークが付いている場合はＯＮ、付いていない場合はＯＦＦとなります。マウスの左ボタンを押しすことにより、ＯＮ／ＯＦＦの切り替えを行います。

※グループ化されている図形の内、１つの図形だけを図形移動／複写／消去したい場合などは、グループ編集をＯＦＦの状態（チェックマークがない状態）にしておき、それぞれの作業を行うようにして下さい。

「グループ扱い」にされたままの状態だと、図形を部分的に指定したつもりでも、「グループ扱い」にされているすべての図形が対象となってしまいます。


　　配列複写

範囲を示す矩形の対角２点で図形の範囲を指定し、図形要素を縦・横方向に指定間隔で指定個数分配列複写します。

　対象となる図形の範囲の１隅点でマウスの左ボタンを押すか、またはキーボードより座標を入力します。

　対象となる図形の範囲の１隅点でマウスの左ボタンを押押すか、またはキーボードより座標を入力します。

　図形の選択が決定した場合には［了解］を、図形を追加する場合には［続行］ボタンをクリックします。

　作業を中止する場合には［取消］ボタンをクリックします。

　マウスボタンの左ボタンは［了解］に、右ボタンは［続行］に対応し、作業ウィンドウ内で［了解］／［続行］の指定が可能であり、［取消］はＥＳＣキーにて指定できます。

　複写倍率・回転角度をキーボードより半角文字にて数値入力します。正しければ「了解」ボタンを押します。

　複写元点でマウスの左ボタンを押すか、またはキーボードより座標を入力します。

　複写先点でマウスの左ボタンを押すか、またはキーボードより座標を入力します。

　対話ボックスが表示されますので、複写間隔(dx,dy)、配列数(nx,ny)をキーボードより半角文字で入力し、改行キーを押すことにより、選択された図形を配列複写します。

※ウィンドウ間の複写が可能です。


　　投影複写

範囲指定の図形要素を投影複写します。

　投影複写する図形（正面図）の範囲を矩形の対角２点で指定します。対象となる図形の範囲の１隅点でマウスの左ボタンを押すか、またはキーボードより座標を入力します。　片方の範囲の１隅点でマウスの左ボタンを押すか、またはキーボードより座標を入力し、領域を指定します。

　候補となる図形の色が変わりますので、「了解」「続行」「取消」ボタンにて確認します。図形の選択が決定した場合には［了解］を、図形を追加する場合には［続行］ボタンをクリックした後、範囲指定を続けます。

　作業を中止する場合には［取消］ボタンをクリックします。

　マウスボタンの左ボタンは［了解］に、右ボタンは［続行］に対応し、作業ウィンドウ内で［了解］／［続行］の指定が可能であり、［取消］はＥＳＣキーにて指定できます。

　複写元点でマウスの左ボタンを押すか、またはキーボードより座標を入力します。

　複写先点でマウスの左ボタンを押すか、またはキーボードより座標を入力します。

　対話ボックスが表示されますので、例として、複写面を「正面」にしてみた場合を載せます。複写面を「正面」に指定し、各傾斜角度をキーボードより入力します。

設定が終了したら「了解」ボタンを押します。

正面傾斜角度（Ｌ）と側面傾斜角（Ｒ）は次のように設定します。

　　　　　　　（Ｌ）＞０，（Ｒ）＞０

　　　　　　　０＜（Ｌ）＋（Ｒ）＜９０

　　　　［例：各角度３０°］

正面図が投影複写されました。


　　図形属性変更

図形要素のレイヤ／線種を変更します。

　図形の範囲を矩形の対角２点で指定します。

　対象となる図形の範囲の２隅点でマウスの左ボタンを押します。

範囲指定した図形の中の円が赤く変色します。

　指定を実行する場合には、はい（左ボタン）を、中止する場合には、いいえ（右ボタン）を押します。［取消］により途中終了ができます。

すると対話ボックスが表示されます

　変更したい属性のラジオボタンの上でマウスの左ボタンを押し、属性を変更します。

範囲内に選択の対象となる図形が複数ある場合には、対象となる図形が無くなるまで、または［取消］が選ばれるまで操作手順１）～３）の作業を繰り返します。


　　範囲属性変更

矩形の範囲枠で指定された図形のレイヤ／線種を変更します。

　図形の範囲を矩形の対角２点で指定します。

　対象となる図形の範囲の２隅点でマウスの左ボタンを押します。

　範囲指定の中の図形が全て赤く変色します。

　「了解」「続行」「取消」ボタンで確認します。

　図形の選択が決定した場合には［了解］を、図形を追加する場合には［続行］ボタンをクリックした後、範囲指定を続けます。

　作業を中止する場合には［取消］ボタンをクリックします。

　マウスボタンの左ボタンは［了解］に、右ボタンは［続行］に対応し、作業ウィンドウ内で［了解］／［続行］の指定が可能であり、［取消］はＥＳＣキーにて指定できます。

　図形の線種，線幅，レイヤの変更用対話ボックスが表示されます。

　変更したい属性のラジオボタンの上でマウスの左ボタンを押し、属性を変更します。

　異なった線種で描かれた２つの図形が、一度に同一の属性に変更できます。


　　端点移動

　図形要素（線分／円弧）の端点を移動します。

　端点移動させたい図形の範囲を矩形の対角２点で指定します。

　図形の選択が決定した場合には［了解］ボタンを押します。図形を追加する場合には［続行］ボタンを押した後に、続いて範囲を指定します。

　作業を中止する場合には［取消］ボタンを選択します。

　移動元点と移動先点を指示します。

　選択された図形の端点を移動します。


　　トリミング

　図形要素（線分／円弧）の端部を切断します。

　編集したい図形をピックします。指定された図形を実行する場合は［はい］のボタンを、違う図形である場合は［いいえ］のボタンを押して決定します。　作業を中止する場合には[取消]ボタンを選択します。

　指示点に近い方の端点が切断対象となります。マウスカーソルでなら位置の指示を、キーボードで線分なら座標を，円弧ならば終点角度を入力します。

　線分の場合、方向角度が一定で伸び縮みし、円弧の場合には始角または終角が変更されます。


　　中抜き切断

　図形要素の中間を切り抜きます。

　編集したい図形をピックします。指定された図形を実行する場合は［はい］のボタンを、違う図形である場合は［いいえ］のボタンを押して決定します。　作業を中止する場合には[取消]ボタンを選択します。

　切断点２点（切断開始点，切断終了点）をマウスカーソルでなら位置の指示を、キーボードで線分ならそれぞれの座標を，（楕）円弧ならば開始角度と終了角度を入力します。

　図形が中抜きされます。


　　図形接続

　選択した２つの図形を接続します。

　線分または円／円弧の図形を２つ選択します。指定された図形を実行する場合は［はい］のボタンを、違う図形である場合は［いいえ］のボタンを押して決定します。　作業を中止する場合には[取消]ボタンを選択します。

　２図形、あるいは片方の図形の延長線上に接続点がある時は、選択した位置から近い端点を伸ばして接続します。図形上に接続点がある場合にはピックされたほうを残して切ります。


　　レイヤ一括変更

　指定されたレイヤ番号の図形を違うレイヤ番号に変換します。

　コマンドを実行すると入力用対話ボックスがオープンされます。

　先ず変更される側のレイヤ番号を選び［了解］ボタンを押します。変更しようとするレイヤの図形が全て赤く表示されますので、良ければ［はい］のボタンを押します。更にもう１度対話ボックスがオープンされますので、変更先のレイヤ番号を選択します。

　指定したレイヤ番号が一括して変更されます。


　　レイヤ一括複写

　同一レイヤを一括して複写します。

　変更元のレイヤを指定します。指定した後、拡大、縮小、倍率の指定をするダイヤログボックスが表示されますのでそれぞれ指定してください。

　その次に複写原点を指定し、複写先点を指定して下さい。

　このようにして同一レイヤを違うレイヤに複写できます。


　　レイヤ一括削除

　指定されたレイヤ番号の図形をすべて消去します。

　コマンドを実行するとレイヤ一括削除の対話ボックスがオープンされます。

　削除するレイヤ番号を選び［了解］を押すと図形が全て赤く表示されますので、良ければ［はい］を、キャンセルする場合には［いいえ］のボタンを押します。

　これで指定したレイヤの図形が全て消去されます。


　　図形情報

　各種の図形情報を確認します。

　範囲を示す矩形の対角２点で図形のピックを行い、［はい］／［いいえ］で決定します。また［取消］により途中終了ができます。

　範囲内の１図形毎に［はい］／［いいえ］／［取消］を選択し、［はい］の場合、図形の特徴を表す情報表示用対話ボックスが表示されます。

　範囲内にピックの対象となる図形が無くなるまで、または［取消］が選ばれるまでこれを繰り返します。


　　周長

　囲まれた図形の周長を自動的に計算します。

　周長を計りたい図形の要素を選択していきます。指定された図形を実行する場合は［はい］のボタンを、違う図形である場合は［いいえ］のボタンを押して決定します。

作業を中止する場合には[取消]ボタンを選択します。

　周長を計る事が出来ない，つまり交点が無い場合には警告音が鳴ります。

　１番最初に選択した要素をもう１度選択すると、選択が終了したものと見なし計測結果を表示した対話ボックスが表示されます。

　確認が終了したら「了解」ボタンを押します。また、続けて計測を行う場合には、「続行」ボタンを押し、図形要素の選択を繰り返し行います。

累積で周長が計算されていきます。


　　面積

　囲まれた図形の面積を自動的に計算します。

　面積を計りたい図形の要素を選択していきます。指定された図形を実行する場合は［はい］のボタンを、違う図形である場合は［いいえ］のボタンを押して決定します。

作業を中止する場合には[取消]ボタンを選択します。

　面積を計る事が出来ない，つまり交点が無い場合には警告音が鳴ります。

　１番最初に選択した要素をもう１度選択すると、選択が終了したものと見なし計算結果を表示した対話ボックスが表示されます。

　確認が終了したら「了解」ボタンを押します。また、続けて計測を行う場合には、「続行」ボタンを押し、図形要素の選択を繰り返し行います。

累積で面積が計算されていきます。


　　平行距離

　平行な２つの図形の距離を自動的に計算します。

　図形を選択します。指定された図形を実行する場合は［はい］のボタンを、違う図形である場合は［いいえ］のボタンを押して決定します。

もう１つの図形を選択します。　作業を中止する場合には[取消]ボタンを選択します。

　平行距離を計る事が出来ない場合には警告音が鳴ります。

　計測結果を表示した対話ボックスが表示されます。

　確認が終了したら「了解」ボタンを押して下さい。


　　文字置換

　図形要素（文字列）を置換します。

　範囲を示す矩形の対角２点で文字図形のピックを行い、［はい］／［いいえ］で決定します。また、［取消］により途中終了ができます。

　範囲内の１図形毎に［はい］／［いいえ］／［取消］を選択し、［はい］の場合、文字列，斜体のON/OFF、縦書きのON/OFF、文字列方向角度、線幅、レイヤの変更用対話ボックスが表示されます。

　変更したい項目を修正し、［了解］／［取消］ボタンで実行／中断を指定します。

　範囲内にピックの対象となる図形が無くなるまで、または［中断］が選ばれるまで、これを繰り返します。


　　連続線

　連続線を描画します。

　コマンド選択後の始めの点は連続線の始点座標になります。以降は終点座標の指示を繰り返していきます。それによって連続線を描画していきます。

　始点入力後にマウスの右ボタンまたはBSキーにより、始点をキャンセルする事が出来ます。

　以降はマウスの右ボタンまたはBSキーにより、既に確定した線分を残し、連続線を終了します。次の点は、もう１度線分の始点座標の指示に戻ります。

　始点／終点の座標値は、キーボードより直接数値入力が可能です。また、終点は相対座標入力も可能です。その際は数値入力前に符号（＋，－）を先に入力して下さい。

※座標値は、キーボードよりＸ座標、Ｙ座標、改行キーの順に数値入力します。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（例　100, 100 ）


　　線　分

　線分を描画します。

　始点座標と終点座標を指示する事によって、線分を描画していきます。

　始点入力後、マウスの右ボタンまたはBSキーにより、この点をキャンセルすることが出来ます。

　始点／終点の座標値は、キーボードより数値入力が可能です。また、終点は相対座標入力も可能です。その際は数値入力前に符号（＋，－）を先に入力して下さい。


　　角度線分

　角度指定の線分を描画します。

　始点座標、方向点、終点座標の順番で指示していく事により、線分を描画します。

　始点入力後、マウスの右ボタンまたはBSキーにより、この点をキャンセルすることが出来ます。

　始点／終点の座標値及び方向角度は、キーボードより数値入力が可能です。また、終点は相対座標入力も可能です。その際は数値入力前に符号（＋，－）を先に入力して下さい。


　　水平垂直連続線

　水平／垂直な連続線を描画します。

　コマンド選択後、最初の１点は始点座標を指示となり、以降は終点座標の指示を繰り返し、水平／垂直のみの連続した線分を描画します。

　始点と終点のＸ座標とＹ座標の差を比べて、大きい方向に線分を描画します。最初の始点入力後、マウスの右ボタンまたはBSキーによりこの点をキャンセルすることが出来ます。以降はマウスの右ボタンまたはBSキーにより、既に確定した線分を残し連続線を終了します。次の点は、線分の始点座標の指示に戻ります。

　始点／終点の座標値は、キーボードより数値入力が可能です。また、終点は相対座標入力も可能です。その際は数値入力前に符号（＋，－）を先に入力して下さい。


　　平行線

　線分の平行線を描画します。

　１点目で線分図形を選択します。指定された図形で良い場合は[はい]を、他の図形である場合は[いいえ]を押して下さい。作図を中止したいときは[取消]を押して下さい。

２点目で引きたい平行線の始点座標を指示して、３点目で終点座標を指示します。選択する図形、平行線の始点座標はマウスの右ボタンまたはBSキーでキャンセルすることが出来ます。

　始点と終点をキーボードより数値入力が可能です。また、終点は相対座標入力も可能です。その際は数値入力前に符号（＋，－）を先に入力して下さい。


　　垂　線

　線分の垂線を描画します。

　１点目で線分図形を選択します。指定された図形で良い場合は[はい]を、他の図形である場合は[いいえ]を押して下さい。作図を中止したいときは[取消]を押して下さい。

２点目で引きたい垂線の始点座標を指示して、３点目で終点座標を指示します。選択する図形、垂線の始点座標はマウスの右ボタン又はBSキーによりキャンセルすることが出来ます。

　始点と終点をキーボードより数値入力が可能です。また、終点は相対座標入力も可能です。その際は数値入力前に符号（＋，－）を先に入力して下さい。


　　接　線

　接線を描画します。

　円／円弧図形を選択し、始点及び長さを決定する終点の指示により、接線を描画します。

　１点目で円／円弧図形を選択します。指定された図形で良い場合は[はい]を、他の図形である場合は[いいえ]を押して下さい。作図を中止したいときは[取消]を押して下さい。

　始点入力後、マウスの動きに伴ってカーソル位置に近い側の接線が選ばれます。マウスの右ボタンまたはBSキーにより、始点をキャンセルすることが出来ます。

　始点／終点の座標値は、キーボードより数値入力が可能です。また、終点は相対座標入力も可能です。その際は数値入力前に符号（＋，－）を先に入力して下さい。


　　円／円接線

　円（円弧）と円（円弧）を結ぶ接線を引きます。

　１点目と２点目で対象となる２つの円（円弧）を選択します。指定された図形で良い場合は[はい]を、他の図形である場合は[いいえ]を押して下さい。作図を中止したいときは[取消]を押して下さい。

　候補となる接線が順番に表示されますので、３点目で描画する接線をピックし決定します。

　ピックする図形は右マウスまたはBSキーでキャンセルすることが出来ます。


　　幅付き線

　幅付き線を描画します。

　コマンド選択後、まず指示点からの距離を入力します。進行方向に向かって、左側，右側の距離を半角数字にてそれぞれ入力します。

　その後、第１点目は線分の始点座標を指示します。以降は終点座標の指示を繰り返して、連続した幅付き線を描画します。最初の始点位置と任意の終点位置が一致した場合、幅付き線を接続し、始点の指示に戻ります。

　最初の始点入力後、マウスの右ボタンまたはBSキーにより、この点をキャンセルすることが出来ます。

　また、終点入力時にダブルクリック（同一点の指示）を行うことで、最後の線分を確定させ、始点の指示に戻すことができます。

　以降はマウスの右ボタンまたはBSキーにより、既に確定した線分を残し、幅付き線を終了します。次の点は最初の始点と同様、線分の始点の指示に戻ります。

　始点／終点の座標値は、キーボードより直接数値入力が可能です。また、終点は相対座標入力も可能です。その際は数値入力前に符号（＋，－）を先に入力して下さい。


　　円（中心）

　中心指定円を描画します。

　中心点座標及び円周上点の指示により、円を描画します。

　中心点入力座標後、マウスの右ボタンまたはBSキーにより、この点をキャンセルすることが出来ます。

　中心点の座標値、半径の値はキーボードより数値入力が可能です。


　　円（３点）

　３点指定円を描画します。

　円周上の３点を指示によって、円を描画します。

　１点目、２点目入力後、マウスの右ボタンまたはBSキーにより直前の点をキャンセルすることが出来ます。

　これらの３点の座標値はキーボードより数値入力が可能です。また、終わりの２点は相対座標入力も可能です。その際は数値入力前に符号（＋，－）を先に入力して下さい。


　　円（直径）

　直径指定円を描画します。

　２点を指示し、それを直径の両端とする円を描画します。

　両端の座標の値をキーボードより数値入力が可能です。また、終点座標は相対座標入力も可能です。その際は数値入力前に符号（＋，－）を先に入力して下さい。


　　同心円

　同心円を描画します。

　１つの中心点座標を取り、次々と半径を指示していくことで幾つもの同心円を描画することが出来ます。

　中心点をマウスの右ボタンまたはBSキーでキャンセルし、他の場所に置くことが出来ます。

　中心点の座標値，半径の値はキーボードより数値入力が可能です。


　　円弧（中心）

　中心指定円弧を描画します。

　中心点、円周上点、開始角方向点、終了角方向点の指示により円弧を描画します。

　中心点、円周上点、開始角方向点入力後、マウスの右ボタンまたはBSキーにより、直前の点をキャンセルすることが出来ます。

　中心点の座標値、半径の値、開始角度、終了角度はキーボードより数値入力が可能です。また、終了角度は相対角度入力も可能です。その際は数値入力前に符号（＋，－）を先に入力して下さい。


　　円弧（３点）

　３点指定円弧を描画します。

　円弧の開始点、終了点及びその間の通過点の指示により円弧を描画します。

　開始点、終了点入力後、マウスの右ボタンまたはBSキーにより、直前の点をキャンセルすることが出来ます。

　これらの３点の座標値はキーボードより数値入力が可能です。


　　同心円弧

　同心円弧を描画します。

　中心点を１つ取り、半径、開始角、終了角を指定していくころとで同心円弧を描画していきます。中心点はマウスの右ボタンまたはBSキーにより、直前の点をキャンセルし、他の場所に置くことが出来ます。

　中心点の座標値，半径、開始角、終了角の値はキーボードより数値入力が可能です。また、終了角度は相対角度入力も可能です。その際は数値入力前に符号（＋，－）を先に入力して下さい。


　　接　円

　接円を描画します。

　まず、半径を半角数字により入力します。その後２つの図形を選択します。指定された図形で良い場合は[はい]のボタンを、違う場合には[いいえ]のボタンを押して下さい。作図を中止する場合は[取消]のボタンを押して下さい。

　候補となる円はマウスの動きに伴って変化します。マウスの左クリックなどで候補となった中から円を決定します。

　中心点の座標値はキーボードより数値入力が可能です。


　　３線接円

　３つの要素に接する円を描画します

　３つの図形を選択します。指定された図形で良い場合は[はい]のボタンを、違う場合には[いいえ]のボタンを押して下さい。作図を中止する場合は[取消]のボタンを押して下さい。

最後に候補となる円の中からどちら側かを指定する点を指示し、接円を描画します。

　候補となる円はマウスの動きに伴って変化します。


　　接円弧

　接円弧を描画します。

　まず、半径を半角数字により入力します。その後２つの図形を選択します。指定された図形で良い場合は[はい]のボタンを、違う場合には[いいえ]のボタンを押して下さい。作図を中止する場合は[取消]のボタンを押して下さい。

　候補となる円はマウスの動きに伴って変化します。マウスの左クリックなどで候補となった中から円を決定したのち、開始角度と終了角度を決定します。

　中心点の座標値、開始角度、終了角度はキーボードより数値入力が可能です。

　また、終了角度は相対角度入力も可能です。その際は数値入力前に符号（＋，－）を先に入力して下さい。


　　長方形

　水平／垂直な長方形を描画します。

　矩形の対角２点の指示により、水平／垂直な長方形を描画します。

　１点目入力後、マウスの右ボタンまたはBSキーにより、この点をキャンセルすることが出来ます。これらの２点の座標値はキーボードより数値入力が可能です。また、２点目の座標は相対座標入力も可能です。その際は数値入力前に符号（＋，－）を先に入力して下さい。


　　面取り長方形

　面取りされた水平／垂直な長方形を描画します。

　矩形の対角２点の指示により、水平／垂直な長方形を描画します。

　まず面取り幅を半角数字にて入力します。

　１点目入力後、マウスの右ボタンまたはBSキーにより、この点をキャンセルすることが出来ます。これらの２点の座標値はキーボードより数値入力が可能です。また、２点目の座標は相対座標入力も可能です。その際は数値入力前に符号（＋，－）を先に入力して下さい。


　　角丸め長方形

　水平／垂直な長方形を描画します。

　矩形の対角２点の指示により、水平／垂直な長方形を描画します。

　まず、角丸め半径を半角数字にて入力します。

　１点目入力後、マウスの右ボタンまたはBSキーにより、この点をキャンセルすることが出来ます。これらの２点の座標値はキーボードより数値入力が可能です。また、２点目の座標は相対座標入力も可能です。その際は数値入力前に符号（＋，－）を先に入力して下さい。


　　平行四辺形

　平行四辺形を描画します。

　１点目で平行四辺形の底辺の始点座標を取り、２点目で底辺の終点座標を取ります。３点目で平行四辺形の高さと傾きを指示します。

　最初の始点座標入力後、マウスの右ボタンまたはBSキーにより、この点をキャンセルすることが出来ます。

　座標値は、キーボードより直接数値入力が可能です。また、２点目と３点目の座標は相対座標入力も可能です。その際は数値入力前に符号（＋，－）を先に入力して下さい。


　　多角形

　多角形を描画します。

　１点目で多角形の内接する円の中心座標を指示します。

　円の半径，多角形の開始位置の１頂点の方向を指示します。

　最後に多角形の頂点数を入力して、多角形を描画します。

　最初の点入力後、マウスの右ボタンまたはBSキーにより、この点をキャンセルすることが出来ます。

　外接円の中心座標，半径，多角形の開始角度はキーボードより直接数値入力が可能です。


　　楕円（箱枠）

　水平／垂直な楕円を描画します。

　対角２点の指示によりなる矩形に内接する水平／垂直な楕円を描画します。

　１点目入力後、マウスの右ボタンまたはBSキーによりこの点をキャンセルすることが出来ます。これらの２点の座標値は、キーボードより数値入力が可能です。また、２点目の座標は相対座標入力も可能です。その際は数値入力前に符号（＋，－）を先に入力して下さい。


　　楕円（中心）

　任意の傾きを持った楕円を描画します。

　中心点、楕円周と長軸との交点、短軸長さを決める点の指示により楕円を描画します。

　中心点座標、楕円周と長軸との交点座標の入力後、マウスの右ボタンまたはBSキーにより、直前の点をキャンセルすることが出来ます。

　中心点の座標値、長軸方向角度、長軸長さ、短軸長さはキーボードより数値入力が可能です。


　　楕円弧（中心）

　任意の傾きを持った楕円弧を描画します。

　中心点座標、楕円周と長軸との交点座標、短軸長さを決める点、開始角方向点、終了角方向点の指示により楕円弧を描画します。

　中心点座標、楕円周と長軸との交点座標、短軸長さを決める点、開始角方向点の入力後、マウスの右ボタンまたはBSキーにより、直前の点をキャンセルすることが出来ます。

　中心点の座標値、長軸方向角度、長軸長さ、短軸長さ、開始角度、終了角度はキーボードより数値入力が可能です。また、終了角度は相対入力も可能です。その際は数値入力前に符号（＋，－）を先に入力して下さい。


　　曲　線

　自由曲線を描画します。

　コマンド選択後、最初の１点は曲線の開始点を、続いて通過点の２点目，３点目を指示し、以降は通過点の指示を繰り返し、連続した滑らかな曲線を描画します。

　最初の始点入力後、マウスの右ボタンまたはBSキーにより、直前の点をキャンセルすることが出来ます。

　ｎ点目の通過点の入力の際には（ｎ－２），（ｎ－３）点間の曲線が確定されます。この時最後の３点間の曲線はまだ確定されておらず、マウスの右ボタンまたはBSキーにより、（ｎ－１）点目までの２点をキャンセルすることが出来ます。（ｎ－１）点までキャンセルを行った場合は、既に確定した線分を残し、曲線を終了します。次の点は最初の始点と同様、曲線の始点の指示に戻ります。

　最後の通過点まで確定したい場合は、最後の点指示の際に、ダブルクリック（同一点入力）するか、改行キーを押すことで可能となります。この確定の操作は、３点目入力以降可能となります。

通過点指示を曲線の始点と同一の点で行った場合は、曲線を閉曲線としてループ接続します。

　各指示点の座標値は、キーボードより直接数値入力することが可能です。また、相対座標入力も可能です。その際は数値入力前に符号（＋，－）を先に入力して下さい。


　　文　字

　文字列を描画します。

　作図する文字列の設定と文字の斜体のON／OFF，縦書きのON/OFFを選択します。これらを設定する対話ボックスが表示され、それぞれを設定する事が出来ます。　［了解］／［取消］ボタンで実行／中断を指定します。

　［了解］の場合、文字列元点座標と文字列方向点座標の指示により、入力された文字列を描画します。

　文字列元点入力後、マウスの右ボタンまたはBSキーにより、この点をキャンセルすることが出来ます。

　文字列原点座標及び方向角度は、キーボードより数値入力が可能です。


　　文字箱枠

　文字列を描画します。

　作図する文字列の設定と文字の斜体のON／OFF，縦書きのON/OFF，箱枠内の表示の方法を選択します。これらを設定する対話ボックスが表示され、それぞれを設定する事が出来ます。

　［了解］／［取消］ボタンで実行／中断を指定します。

　［了解］の場合、文字箱枠の２点の指示により、入力された文字列を描画します。

箱枠第１点入力後、マウスの右ボタンまたはBSキーにより、この点をキャンセルすることが出来ます。

　文字箱枠第１点座標と対象点座標は、キーボードより数値入力が可能です。また、相対座標入力も可能です。その際は数値入力前に符号（＋，－）を先に入力して下さい。


　　記　号

　任意の記号を描画します。

　まず対話ボックスが現れ、どの記号を描画するのかをラジオボタンによって選択します。十字，クロス，黒丸の３つはマウスの左クリックされた位置でそのまま描画されます。矢印の場合は線分の時と同様に始点座標と終点座標を指示して下さい。なお、始点座標に矢印が描かれます。

　各座標はキーボードより数値入力が可能です。また、矢印サイズは寸法設定コマンドにより任意に設定が可能です。


　　面取り

　コーナーを線分により切り落とします。

　まず、面取り幅を半角数字にて入力します。その後面取りを行う２つの図形を選択します。それぞれ［はい］／［いいえ］で決定します。指定された図形で良い場合は[はい]のボタンを、違う場合には[いいえ]のボタンを押して下さい。作図を中止する場合は[取消]のボタンを押して下さい。

　面取り幅は、キーボードより数値入力が可能です。


　　角丸め

　コーナーを円弧で丸めます。

　まず角丸め半径を半角数字にて入力します。角丸めを行う２つの図形を選択します。指定された図形で良い場合は[はい]のボタンを、違う場合には[いいえ]のボタンを押して下さい。作図を中止する場合は[取消]のボタンを押して下さい。

　角丸めの半径は、キーボードより数値入力が可能です。


　　距離寸法

　任意の２点間に寸法線を描画します。

　引きたい寸法線の始点座標、終点座標（引出線の端点）及び寸法線の通過点座標の順番で指示することにより任意の２点からの引出線、寸法線、寸法値が自動的に計算され、記入されます。

　但し、寸法線は引出線に対して垂直に引かれます。

　３点入力後、寸法確認メニューがONであれば寸法値文字列、始点側・終点側に対しての引出線の有無、寸法矢印の種類の指定が出来る対話ボックスが表示されますので、それぞれ設定します。

　［了解］／［取消］ボタンで実行／中断を指定します。

　方向角度はキーボードより数値入力が可能です。又、寸法引出線間隔、矢印サイズは寸法設定コマンドにより任意に設定が可能です。


　　水平寸法

　水平寸法線を描画します。

　引きたい寸法線の始点座標、終点座標（引出線の端点）及び寸法線の通過点座標の順番で指示することにより任意の２点からの引出線、水平寸法線、水平距離寸法値が自動的に計算され、記入されます。

　但し、寸法線はX軸に並行に、引出線はY軸に並行に引かれます。

　３点入力後、寸法確認メニューがONであれば寸法値文字列、始点側・終点側に対しての引出線の有無、寸法矢印の種類の指定ができる対話ボックスが表示されますので、それぞれを設定します。

　［了解］／［取消］ボタンで実行／中断を設定します。

　方向角度はキーボードより数値入力が可能です。又、寸法引出線間隔、矢印サイズは寸法設定コマンドにより設定することが可能です。


　　垂直寸法

　垂直寸法線を描画します。

　引きたい寸法線の始点座標、終点座標（引出線の端点）及び寸法線の通過点座標の順番で指示することにより任意の２点からの引出線、垂直寸法線、垂直距離寸法値が自動的に計算され、記入されます。

　但し、寸法線はY軸に並行に、引出線はX軸に並行に引かれます。

　３点入力後、寸法確認メニューがONであれば寸法値文字列、始点側・終点側に対しての引出線の有無、寸法矢印の種類の指定ができる対話ボックスが表示されますので、それぞれを設定します。［了解］／［取消］ボタンで実行／中断を指定します。方向角度はキーボードより数値入力が可能です。又、寸法引出線間隔、矢印サイズは寸法設定コマンドにより設定することが可能です。


　　半径寸法

　半径寸法線を描画します。

　１点目で円／円弧を選択します。指定された図形で良い場合は[はい]のボタンを、違う場合には[いいえ]のボタンを押して下さい。作図を中止する場合は[取消]のボタンを押して下さい。

　２点目で引きたい寸法線の方向点を指示します。

　『 R?? 』の寸法値及び半径寸法線、引出線を描画します。

　２点目入力後、寸法確認メニューがONであれば寸法値文字列、始点側・終点側に対しての引出線の有無、寸法矢印の種類の指定ができる対話ボックスが表示されますので、それぞれを設定します。

　［了解］／［取消］ボタンで実行／中断を指定します。

　方向角度及び通過点座標はキーボードより数値入力が可能です。又、矢印サイズは寸法設定コマンドにより設定することが可能です。


　　直径寸法

　直径寸法線を描画します。

　１点目で円／円弧を選択します。指定された図形で良い場合は[はい]のボタンを、違う場合には[いいえ]のボタンを押して下さい。作図を中止する場合は[取消]のボタンを押して下さい。

　２点目で引きたい寸法線の方向点を指示し、３点目で寸法線の通過点を指示します。

寸法値及び直径寸法線、引出線を描画します。

　３点入力後、寸法確認メニューがONであれば寸法値文字列、始点側・終点側に対しての引出線の有無、寸法矢印の種類の指定ができる対話ボックスが表示されますので、それぞれを設定します。

　［了解］／［取消］ボタンで実行／中断を指定します。

　方向角度及び通過点座標はキーボードより数値入力が可能です。又、寸法引出線間隔、矢印サイズは寸法設定コマンドにより設定することが可能です。


　　角度寸法

　角度寸法線を描画します。

　角度中心点，開始方向点，終了方向点，寸法線の通過点の順番で指示していく事で、角度文字列、寸法線、引出線を描画します。

　１点目で中心点をピックし、２点目で引きたい寸法線の開始角を指示し、３点目で寸法線の終了角を指示し、次に通過点を指示します。

　上記の３点入力後、寸法確認メニューがONであれば寸法値文字列、始点側・終点側に対しての引出線の有無、寸法矢印の種類の指定が出来る対話ボックスが表示されますので、それぞれを設定します。

　［了解］／［取消］ボタンで実行／中断を指定します。

　方向角度及び通過点座標はキーボードより数値入力が可能です。又、矢印サイズは寸法設定コマンドにより設定することが可能です。


　　平行寸法

　平行距離寸法線を描画します。

　平行な図形２つを選択します。指定された図形で良い場合は[はい]のボタンを、違う場合には[いいえ]のボタンを押して下さい。作図を中止する場合は[取消]のボタンを押して下さい。

　３点目の通過点座標を入力後、寸法確認メニューがONであれば寸法値文字列、始点側・終点側に対しての引出線の有無、寸法矢印の種類の指定が出来る対話ボックスが表示されますので、それぞれを設定します。

　［了解］／［取消］ボタンで実行／中断を指定します。

　方向角度及び通過点座標はキーボードより数値入力が可能です。又、矢印サイズは寸法設定コマンドにより設定することが可能です。


　　連続水平寸法

　連続水平寸法線を描画します。

　引きたい寸法線の始点座標，端点座標を次々と指示していき、最後の場所でリターンキーを押します。その後、共通の寸法線通過点座標を指示することによりそれぞれの引出線、水平寸法線、水平距離寸法値が自動的に計算され、記入されます。

　但し、寸法線はＸ軸に並行に、引出線はＹ軸に並行に引かれます。

　通過点入力後、寸法確認メニューがONであればそれぞれの寸法値文字列、始点側・終点側に対しての引出線の有無、寸法矢印の種類の指定ができる対話ボックスが表示されますので、それぞれを設定します。

　［了解］／［取消］ボタンで実行／中断を設定します。

　方向角度はキーボードより数値入力が可能です。又、寸法引出線間隔、矢印サイズは寸法設定コマンドにより設定することが可能です。


　　連続垂直寸法

　連続垂直寸法線を描画します。

　引きたい寸法線の始点座標，端点座標を次々と指示していき、最後の場所でリターンキーを押します。その後共通の寸法線通過点座標を指示することによりそれぞれの引出線、垂直寸法線、垂直距離寸法値が自動的に計算され、記入されます。

　但し、寸法線はＹ軸に並行に、引出線はＸ軸に並行に引かれます。

　通過点入力後、寸法確認メニューがONであればそれぞれの寸法値文字列、始点側・終点側に対しての引出線の有無、寸法矢印の種類の指定ができる対話ボックスが表示されますので、それぞれを設定します。［了解］／［取消］ボタンで実行／中断を指定します。方向角度はキーボードより数値入力が可能です。又、寸法引出線間隔、矢印サイズは寸法設定コマンドにより設定することが可能です。


　　並列水平寸法

　並列水平寸法線を描画します。

　引きたい寸法線の始点座標，端点座標を次々と指示していき、最後の場所でリターンキーを押します。その後、共通の寸法線通過点座標を指示することによりそれぞれの引出線、水平寸法線、水平距離寸法値が自動的に計算され、記入されます。

　但し、寸法線はＸ軸に並行に、引出線はＹ軸に並行に引かれます。

　通過点入力後、寸法確認メニューがONであればそれぞれの寸法値文字列、始点側・終点側に対しての引出線の有無、寸法矢印の種類の指定ができる対話ボックスが表示されますので、それぞれを設定します。なお、寸法線の間隔は『寸法線ピッチ』という項目で半角数字で設定して下さい。

　［了解］／［取消］ボタンで実行／中断を設定します。

　方向角度はキーボードより数値入力が可能です。又、寸法引出線間隔、矢印サイズは寸法設定コマンドにより設定することが可能です。


　　並列垂直寸法

　並列垂直寸法線を描画します。

　引きたい寸法線の始点座標，端点座標を次々と指示していき、最後の場所でリターンキーを押します。その後、共通の寸法線通過点座標を指示することによりそれぞれの引出線、垂直寸法線、垂直距離寸法値が自動的に計算され、記入されます。

　但し、寸法線はＹ軸に並行に、引出線はＸ軸に並行に引かれます。

　通過点入力後、寸法確認メニューがONであればそれぞれの寸法値文字列、始点側・終点側に対しての引出線の有無、寸法矢印の種類の指定ができる対話ボックスが表示されますので、それぞれを設定します。なお、寸法線の間隔は『寸法線ピッチ』という項目で半角数字で設定して下さい。

　［了解］／［取消］ボタンで実行／中断を設定します。

方向角度はキーボードより数値入力が可能です。又、寸法引出線間隔、矢印サイズは寸法設定コマンドにより設定することが可能です。


　　面取り寸法

　面取りの寸法線を描画します。

　面取りの図形を選択します。指定された図形で良い場合は[はい]のボタンを、違う場合には[いいえ]のボタンを押して下さい。作図を中止する場合は[取消]のボタンを押して下さい。

　２点目の引出線座標入力後、寸法確認メニューがONであればそれぞれの寸法値文字列、始点側・終点側に対しての引出線の有無、寸法矢印の種類の指定ができる対話ボックスが表示されますので、それぞれを設定します。

　［了解］／［取消］ボタンで実行／中断を指定します。方向角度はキーボードより数値入力が可能です。矢印サイズは寸法設定コマンドにより設定することが可能です。


　　角丸め寸法

　角丸めの寸法線を描画します。

　角丸めの図形を選択します。指定された図形で良い場合は[はい]のボタンを、違う場合には[いいえ]のボタンを押して下さい。作図を中止する場合は[取消]のボタンを押して下さい。

　２点目の引出線座標入力後、寸法確認メニューがONであればそれぞれの寸法値文字列、始点側・終点側に対しての引出線の有無、寸法矢印の種類の指定ができる対話ボックスが表示されますので、それぞれを設定します。

　［了解］／［取消］ボタンで実行／中断を指定します。方向角度はキーボードより数値入力が可能です。矢印サイズは寸法設定コマンドにより設定することが可能です。


公差寸法

　　公差文字

　公差文字を描画します。ちなみに、公差文字は寸法線にしかつきません。

　文字列を選択します。指定された文字列で良い場合は[はい]のボタンを、違う場合には[いいえ]のボタンを押して下さい。作図を中止する場合は[取消]のボタンを押して下さい。

　寸法確認メニューがONであれば、最大許容寸法と最小許容寸法が入力できる対話ボックスが表示されますので、それぞれを半角数字にて設定します。

　［了解］／［取消］ボタンで実行／中断を指定します。


　　寸法確認

　寸法線描画前の確認の有無を指定します。

　上記寸法線に必要な点を指示した後、矢印の設定、引出線の有無、描画する寸法値の確認／修正を行う対話ボックスを毎回ポップアップ表示して確認するか否かの指定を行います

　メニュー先頭のチェックマークがついている場合にONとなり、毎回対話ボックスを表示します。


　　引出線

　引出線を描画します。

　引出線の始点、通過点、文字列下線の終点を指示し、引出線、文字列、文字列下線を描画します。

　３点指示後、文字列の入力用対話ボックスが表示されます。

　「了解」／「取消」ボタンで実行／中断を指定します。

　始点及び方向角度はキーボードより数値入力が可能です。又、寸法引出線間隔、矢印サイズは寸法設定コマンドにより設定することが可能です。


　　引出風船

　引出風船を描写します。

　引出線の始点、風船の中心点、風船の円周上を指示し、引出線、文字列、風船を描画します。

　３点指示後、文字列の入力用対話ボックスが表示されます。

　［了解］／［取消］ボタンで実行／中断を指定します。

　始点、中心点座標及び風船半径はキーボードより数値入力が可能です。

　矢印サイズは寸法設定で設定することが可能です。


　　ハッチング

　囲まれた領域に対し、任意角，等間隔のハッチングを描画します。

　１つの図形で円／楕円のような閉じた図形の中をハッチングする場合は、その図形をピックし改行キーを押せばハッチング条件を指定する対話ボックスが開かれます。［了解］／［取消］ボタンで実行／中断を指定します。

　複数の図形で囲まれた領域をハッチングする場合は、まず外周の１図形をピックし、その図形とつながっている図形を順にピックしていきます。この場合前後の２図形は必ず交わっている必要があり、交点が複数ある場合はピックする点に近い方の交点がピックされます。

これを繰り返して、最初にピックした図形に戻った後、２番目にピックした図形をもう一度ピックすると、ハッチング条件を設定する対話ボックスが表示され、［了解］／［取消］ボタンで実行／中断を指定します。

　この領域の内側を部分的に抜きたい場合などは、［続行］ボタンを選択し、最初の１図形のピック以降と同様に内部領域のピックを繰り返し、閉ループが決定すると同様の対話ボックスが表示され、［了解］／［取消］ボタンで実行／中断を指定します。

　また閉ループが決定しない領域，もしくは既に閉ループが決定している領域をハッチングしたい場合は、幾つかの図形をピックした後、改行キーを押してください。

　対話ボックスが表示され、後は同様に指定できます。


　　ペイント

　囲まれた領域を塗潰します。

　１つの図形で円／楕円のような閉じた図形の中を塗潰しする場合は、その図形をピックし改行キーを押せば塗潰し対話ボックスがオープンされます。

　複数の図形で囲まれた領域を塗潰しする場合は、まず外周の１図形をピックし、その図形とつながっている図形を順にピックしていきます。この場合前後の２図形は必ず交わっている必要があり、交点が複数ある場合はピックする点に近い方の交点がピックされます。

これを繰り返して、最初にピックした図形に戻った後、２番目にピックした図形をもう一度ピックすると、塗潰し対話ボックスが表示され、［了解］／［取消］ボタンで実行／中断を指定します。

　この領域の内側を部分的に抜きたい場合などは、［続行］ボタンを選択し、最初の１図形のピック以降と同様に内部領域のピックを繰り返し、閉ループが決定すると同様の対話ボックスが表示され、［了解］／［取消］ボタンで実行／中断を指定します。

　また閉ループが決定しない領域，もしくは既に閉ループが決定している領域を塗潰ししたい場合は、幾つかの図形をピックした後、改行キーを押してください。

　対話ボックスがオープンされ、後は同様に指定できます。


　　配置

　既存部品を選択配置します。

　コマンド選択後、部品ファイル選択用の対話ボックスがオープンされます。

部品ファイル名の欄にはディレクトリ／ファイル名を直接入力できます。またはディレクトリ一覧よりドライブ／ディレクトリを選択し、ファイル一覧よりファイルを選択すると、ファイル名の欄にはそのファイル名がセットされます。

ファイル一覧の中のファイルを直接ダブルクリックすることでも選択が可能です。

　［了解］／［取消］ボタンで実行／中断を指定します。

　その後、部品配置原点を指示し、部品を配置します。


　　登録

　新規に部品を登録します。

　範囲を示す短形の対角２点で図形のピックを行い、［了解］／［取消］ボタンで決定します。その後、登録する図形の原点を指示し、部品として登録します。


　　水平補助線

　水平補助線を描画します。

　補助線の通過点を指示し、Ｘ軸に平行な補助線を描画します。

　通過点座標はキーボードよりＹ座標の数値入力が可能です。

※座標値で、１つ前の点の座標を原点とする相対座標を入力したい場合は、先に＋（プラス）もしくは－（マイナス）を入力し、座標を入力します。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（例　＋100 ）

　また、－（マイナス）入力で、原点からの絶対座標値を入力する場合には、－（マイナス）の前に＝（イコール）を付けて入力します。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（例　=-100 ）


　　垂直補助線

　垂直補助線を描画します。

　補助線の通過点を指示し、Ｙ軸に平行な補助線を描画します。

　通過点座標はキーボードよりＸ座標の数値入力が可能です。

※座標値で、１つ前の点の座標を原点とする相対座標を入力したい場合は、先に＋（プラス）もしくは－（マイナス）を入力し、座標を入力します。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（例　＋100 ）

　また、－（マイナス）入力で、原点からの絶対座標値を入力する場合には、－（マイナス）の前に＝（イコール）を付けて入力します。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（例　=-100 ）


　　十字補助線

　水平および垂直補助線を描画します。

　補助線の通過点（交点）を指示し、Ｘ／Ｙ軸に平行な補助線をそれぞれ描画します。通過点座標は、キーボードより座標の数値入力が可能です。

※座標値で、１つ前の点の座標を原点とする相対座標を入力したい場合は、先に＋（プラス）もしくは－（マイナス）を入力し、座標を入力します。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（例　＋100 ）

　また、－（マイナス）入力で、原点からの絶対座標値を入力する場合には、－（マイナス）の前に＝（イコール）を付けて入力します。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（例　=-100 ）


　　角度補助線

　任意角度の補助線を描画します。

　補助線の通過点２点を指示し、２点を通る任意角度の補助線を描画します。

　通過点２点の座標／方向角度は、キーボードより数値入力が可能です。

※座標値で、１つ前の点の座標を原点とする相対座標を入力したい場合は、先に＋（プラス）もしくは－（マイナス）を入力し、座標を入力します。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（例　＋100 ）

　また、－（マイナス）入力で、原点からの絶対座標値を入力する場合には、－（マイナス）の前に＝（イコール）を付けて入力します。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（例　=-100 ）


　　補助円

　補助円を描画します。

　中心点と半径を指示し、補助円を描画します。

　１度置いた中心点は半径を指示する前なら、マウスの右ボタンかBSキーでキャンセルできます。

　中心点の座標，半径の値はキーボードより数値入力が可能です。

※座標値で、１つ前の点の座標を原点とする相対座標を入力したい場合は、先に＋（プラス）もしくは－（マイナス）を入力し、座標を入力します。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（例　＋100 ）

　また、－（マイナス）入力で、原点からの絶対座標値を入力する場合には、－（マイナス）の前に＝（イコール）を付けて入力します。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（例　=-100 ）


　　水平補助線（マルチ）

　水平補助線をマルチ描画します。

　コマンド選択後、補助線間隔入力用の対話ボックスがオープンされます。

　［了解］／［取消］ボタンで実行／中断を指定します。

　その後、１本の補助線の通過点を指示し、現在表示されている領域内にＸ軸に平行な補助線を指定した間隔で複数描画します。

　通過点座標はキーボードより数値入力が可能です。

※座標値で、１つ前の点の座標を原点とする相対座標を入力したい場合は、先に＋（プラス）もしくは－（マイナス）を入力し、座標を入力します。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（例　＋100 ）

　また、－（マイナス）入力で、原点からの絶対座標値を入力する場合には、－（マイナス）の前に＝（イコール）を付けて入力します。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（例　=-100 ）


　　垂直補助線（マルチ）

　垂直補助線をマルチ描画します。

　コマンド選択後、補助線間隔入力用の対話ボックスがオープンされます。

　［了解］／［取消］ボタンで実行／中断を指定します。

　その後、１本の補助線の通過点を指示し、現在表示されている領域内にＹ軸に平行な補助線を指定した間隔で複数描画します。

　通過点座標はキーボードより数値入力が可能です。

※座標値で、１つ前の点の座標を原点とする相対座標を入力したい場合は、先に＋（プラス）もしくは－（マイナス）を入力し、座標を入力します。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（例　＋100 ）

　また、－（マイナス）入力で、原点からの絶対座標値を入力する場合には、－（マイナス）の前に＝（イコール）を付けて入力します。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（例　=-100 ）


　　十字補助線（マルチ）

　水平および垂直補助線をマルチ描画します。

　コマンド選択後、補助線間隔入力用対話ボックスがオープンされます。

　［了解］／［取消］ボタンで実行／中断を指定します。

　その後、１本の補助線の通過点を指示し、現在表示されている領域内にＸ／Ｙ軸に平行な補助線をそれぞれ指定した間隔で複数描画します。

　通過点座標はキーボードより数値入力が可能です。

※座標値で、１つ前の点の座標を原点とする相対座標を入力したい場合は、先に＋（プラス）もしくは－（マイナス）を入力し、座標を入力します。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（例　＋100 ）

　また、－（マイナス）入力で、原点からの絶対座標値を入力する場合には、－（マイナス）の前に＝（イコール）を付けて入力します。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（例　=-100 ）


　　角度補助線（マルチ）

　任意角度の補助線をマルチ描画します。

　コマンド選択後、補助線間隔入力用対話ボックスがオープンされます。

　［了解］／［取消］ボタンで実行／中断を指定します。

　その後、補助線の通過点２点を指示し、２点を通る任意角度の補助線を指定間隔で複数描画します。

　通過点座標／方向角度は、キーボードより数値入力が可能です。

※座標値で、１つ前の点の座標を原点とする相対座標を入力したい場合は、先に＋（プラス）もしくは－（マイナス）を入力し、座標を入力します。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（例　＋100 ）

　また、－（マイナス）入力で、原点からの絶対座標値を入力する場合には、－（マイナス）の前に＝（イコール）を付けて入力します。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（例　=-100 ）


　　同心補助円

　同心補助円を描画します。

　中心点と半径を次々と指示していき、同心補助円を描画します。

　１度置いた中心点は半径を指示する前なら、マウスの右ボタンかBSキーでキャンセルできます。

　中心点の座標，半径の値はキーボードより数値入力が可能です。

※座標値で、１つ前の点の座標を原点とする相対座標を入力したい場合は、先に＋（プラス）もしくは－（マイナス）を入力し、座標を入力します。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（例　＋100 ）

　また、－（マイナス）入力で、原点からの絶対座標値を入力する場合には、－（マイナス）の前に＝（イコール）を付けて入力します。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（例　=-100 ）


　　分割補助線

　指定した２点間をｎ等分する補助線を描画します。

　１点目、２点目を指示します。すると分割数値入力用の対話ボックスが現れます。それにｎ等分したい数を入力して下さい。１点目と２点目を結んだ直線をｎ等分する補助線がその直線に対し垂直に描画されます。

　１点目と２点目の座標をキーボードより数値入力が可能です。

※座標値で、１つ前の点の座標を原点とする相対座標を入力したい場合は、先に＋（プラス）もしくは－（マイナス）を入力し、座標を入力します。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（例　＋100 ）

　また、－（マイナス）入力で、原点からの絶対座標値を入力する場合には、－（マイナス）の前に＝（イコール）を付けて入力します。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（例　=-100 ）


　　角度分割補助線

　角度中心点，開始角，終了角を指示し、開始角と終了角の間の角度をｎ等分する補助線を描画します。

　角度中心点と開始角，終了角を指示します。分割数値入力用の対話ボックスがオープンされますのでキーボードより等分したい数「ｎ」を入力し、リターンキーを押して下さい。開始角と終了角の間の角度をｎ等分し、中心点を通る補助線が描画されます。

　角度中心点座標，開始角度，終了角度はキーボードより直接数値入力することが出来ます。

※角度値で、１つ前の角度を原点とする相対角度を入力したい場合は、先に＋（プラス）もしくは－（マイナス）を入力し、角度を入力します。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（例　＋100 ）

　また、－（マイナス）入力で、原点からの絶対角度を入力する場合には、－（マイナス）の前に＝（イコール）を付けて入力します。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（例　=-100 ）


　補助線原点

　補助線原点設定のメニュー

　補助線１

　補助線２

　補助線３

　補助線４

　１～４の補助線レイヤに対応した原点を変更します。

　補助線レイヤ１～４の内、選択されたレイヤの原点を１点指示します。選択されたレイヤの原点がキー入力時の原点となります。また、以降描画する補助線描画レイヤになります。原点座標はキーボードより数値入力が可能です。


　　補助線消去

　指定領域内の補助線を消去します。

　範囲を示す矩形の対角２点で補助線要素のピックを行い、［はい］／［いいえ］で決定します。ピックされた補助線を消去します。


　　補助全消去

　描画されている全ての補助線を消去します。

　コマンドを選択した後、［はい］／［いいえ］で決定します。［はい］を選択した場合、画面に表示されていた全ての補助線が消去されます。


　　補助背面化

描画されている全ての補助線を作図線の下に置き変えます。

　コマンドを実行すると、画面上の作図線が全て赤色に変化します。

　対話ボックスが表示されますので、良ければ［はい］のボタンを押し、中止する場合は［いいえ］のボタンを押します。

　作図線の上に補助線を引いたために作図線が見づらい場合、このコマンドを実行すると、作図線が一番上に出てきます。


　　グリッド原点

　グリッドの原点を１点指示します。

　以降変更されるまで、この原点がグリッド原点となります。


　　グリッド間隔

　グリッドの間隔（Ｘ／Ｙ）をそれぞれ変更します。

　コマンド選択後、グリッドのＸ間隔，Ｙ間隔入力用の対話ボックスがオープンされます。［了解］／［取消］ボタンで実行／中断を指定します。


　　グリッド表示

　グリッド表示の有無を指定します。

　グリッドの表示をＯＮ／ＯＦＦします。

　メニュー先頭にチェックマークがついている場合にＯＮとなり、ついていない場合はＯＦＦとなります。


　　範囲拡大

　指定された範囲内を描画領域いっぱいに拡大します。（スクロールを併用すれば縮小も可）

　メッセージに従い、拡大したい矩形範囲を対角２点で指示します。

　１点目入力後、マウスの右ボタンまたはBSキーにより、この点をキャンセルすることが出来ます。


　　中心範囲

　表示する範囲の中心を指定して、拡大する範囲を指定します。

　拡大の対象となる範囲の中心ａ点でマウスの左ボタンを押します。

　対象となる図形の範囲の１隅ｂ点（対角点）でマウスの左ボタンを押し、領域を指定します。

　現ウィンドウの縦横比率の枠で拡大されます。


　　中心移動

　表示中心の指示により、表示領域を移動します。

　メッセージに従い、表示する中心点を指定し、移動します。


　　中心拡大

　指定点を中心にｎ倍に拡大表示します。

　メッセージに従い、拡大表示する中心点を指示します。

　拡大の倍率を指定する場合は、中心を指示するまでに、キーボードより直接数値入力にて倍率を指定します。

倍率の入力は整数で入力して下さい。また、指定した倍率はその後変更されるまで、有効となります。

中心縮小コマンドで倍率１／ｎを指定した場合は、中心拡大ではｎ倍の拡大表示となります。


　　中心縮小

　指定点を中心に１／ｎ倍に縮小表示します。

　メッセージに従い、縮小表示する中心点を指示します。

　縮小の倍率を指定する場合は、中心を指示するまでに、キーボードより直接数値入力にて倍率を指定します。

倍率の入力は整数で入力して下さい。また、指定した倍率はその後変更されるまで、有効となります。

中心拡大コマンドで倍率ｎを指定した場合は、中心縮小では１／ｎ倍の縮小表示となります。


　　再表示

　クリーン・ナップ再表示を行います。

　編集などで表示画面が部分的に消えて見にくい場合などは、再表示を行って全てを表示し直します。途中中断が可能であり、マウスの右ボタン、ESCキーで行います。


　　基準画面

　図面全域をウィンドウいっぱいの表示倍率で再表示します。

　新規図面／図面情報内の用紙サイズで設定された領域をウィンドウ表示領域全体に表示します。


　　拡　大

　現在のカーソル位置を中心に２倍または４倍（SHIFTの場合）に拡大表示します。（キーボード操作）


　　縮　小

　現在のカーソル位置を中心に1/2または1/4（SHIFTの場合）に縮小表示します。（キーボード操作）


　　上移動

　現在表示されている画面を1/2画面分上に移動します。（キーボード操作）


　　下移動

　現在表示されている画面を1/2画面分下に移動します。（キーボード操作）


　　左移動

　現在表示されている画面を1/2画面分左に移動します。（キーボード操作）


　　右移動

　現在表示されている画面を1/2画面分右に移動します。（キーボード操作）


　　レイヤ設定

　各レイヤ毎に表示のON/OFFを設定します。

　各２０個のユーザー・レイヤ、４個の補助レイヤの表示の有無を設定します。

　レイヤのON/OFF、補助レイヤのON/OFFなどは対話ボックスのそれぞれの項目をクリックすることにより指定されます。

　全ＯＮ、全ＯＦＦボタンがクリックされれば、各項目をすべてＯＮまたはＯＦＦにします。

　また、色のボタンをクリックする事により、各レイヤの色も変える事が出来ます。

　これから描く作図レイヤの指定は、各項目先頭の○ボタン（ラジオボタン）をクリックする事により行うことが出来ます。


　　サーチ設定

　描画領域内での点入力位置のサーチ設定を行います。

　交点、端点、線上点、中心点、グリッド点のON/OFFを指定する対話ボックスが表示されます。

　サーチ順は対話ボックスに表示されている項目の上から下の順でサーチされます。全ON、全OFFがクリックされれば、各項目をすべてONまたはOFFにします。

　サーチ点が見つからない場合、グリッド点がONであればグリッド、OFFであれば任意点、任意点禁止がONであればクリック時にビープ音が鳴り、入力は無視されます。

　補助線と図形線の交点をサーチする場合は、交点をONします。

　補助線のサーチは、図形線の各交点，線上点，中心点などのサーチのON/OFFに依存します。

　［了解］／［取消］ボタンで実行／中断を指定します。

（Ａ）交点サーチ　：指示した点の近くに、直線、円、円弧、楕円、補助線等が交差する点（これを交点という）があった場合に、今回指定した点を、作図カーソルの中心から最も近い交点の座標値と同じにします。

（Ｂ）端点サーチ　：指示した点の近くに、直線、円弧の始点または終点（これを端点という）、円、楕円の９０度分割点があった場合に、今回指定した点を、作図カーソルの中心から最も近い要素の端点の座標値と同じにします。

（Ｃ）線上点サーチ：指示した点の近くに、直線、円、円弧、楕円があった場合に、今回指定した点を、作図カーソルの中心から最も近い図形要素上の点の座標値と同じにします。

（Ｄ）中心点サーチ：指示した点の近くに、円、円弧、楕円があった場合に、今回指定した点を、作図カーソルの中心から最も近い図形要素の中心点の座標値と同じにします。

（Ｅ）グリッド　　：今回指定した点を、作図カーソルの中心から最も近い格子点（グリッド点）の座標値と同じにします。

　　　・任意点禁止：任意点の入力を禁止し、再入力を促します。

　　（グリッドOFF時のみ有効となり，ON時にはｸﾞﾘｯﾄﾞ点の入力が有効となります）

　　これらの各サーチ機能は、対話ボックスに表示されている通り、上から下方向への優先順位となります。


　　作図設定

　図形描画時の描画レイヤ、線種などの設定を行います。

　線種は、実線／破線／点線／１点鎖線／２点鎖線の中から選択します。

　線幅は、線幅小／線幅中／線幅大の中から選択します。

　レイヤは２０個のレイヤの中から選択します。

　これらを設定する対話ボックスが表示され、それぞれ設定します。

　［了解］／［取消］ボタンで実行／中断を指定します。

※線幅の設定が線幅小以外の場合は、線種が選択されていても画面上では実線表示となります。


　　文字設定

　文字描画時の描画レイヤ斜体などの設定を行います。

　文字コマンドで記入する文字の各種設定を行います。

　文字高、文字幅、文字間の各サイズを用紙上のサイズで”mm”単位により入力します。文字の斜体のON／OFFを選択します。

　線幅は、線幅小／線幅中／線幅大の中から選択します。

　レイヤは、２０個のレイヤの中から選択します。

　これらを設定する対話ボックスが表示されますので、それぞれを設定します。

　［了解］／［取消］ボタンで実行／中断を指定します。


　　寸法設定

　寸法線描画時の描画レイヤ、矢印などの設定を行います。

　各寸法線描画コマンドで記入する数値文字などの各種設定を行います。

　文字高、文字幅、文字間、矢印サイズ、矢印間隔の各サイズを用紙上のサイズで”mm”単位により入力します。

　文字の斜体のON／OFFを選択します。

　自動計算で表示される寸法値の小数の桁数を入力します。

　これらを設定する対話ボックスが表示されますので、それぞれを設定します。

　「了解」／「取消」ボタンで実行／中断を指定します。


　　補助線設定

　補助線描画時の描画レイヤ、線種などの設定を行います。

　線種は、実線／破線／点線／１点鎖線／２点鎖線の中から選択します。

　線幅は、線幅小／線幅中／線幅大の中から選択します。

　レイヤは補助線１～補助線４までの４個のレイヤの中から選択します。

　これらを設定する対話ボックスが表示され、それぞれ設定します。

　［了解］／［取消］ボタンで実行／中断を指定します。

※　線幅の設定が線幅小以外の場合は、いかなる線種が選択されていても画面上では実線表示となります。


　　ヒストリー

　ヒストリーボックスには、最近使用したオープンもしくは保管コマンドが実行されたファイルを表示します。新しいファイルから４つまで保存でき、このファイル名のクリックで簡単にオープンすることが出来ます。前日の作業を継続する場合などに、便利な機能です。

このヒストリーボックスの表示を有効にする場合はＯＮとし、ツール・ボタンの表示可能個数を増やしたい場合などにＯＦＦとします。

　メニュー先頭にチェックマークがついている場合にＯＮとなり、何もついていない場合はＯＦＦとなります。


　　レイヤ

　レイヤボックスには、現在使用している作図レイヤ番号を表示します。作図レイヤを変えたい時、このレイヤボックスをクリックする事で簡単に変更する事が出来る、便利な機能です。

　このレイヤボックスの表示を有効にする場合はＯＮとし、ツール・ボタンの表示可能個数を増やしたい場合などにＯＦＦとします。

　メニュー先頭にチェックマークがついている場合にＯＮとなり、何もついていない場合はＯＦＦとなります。


　　フォント

　フォントボックスには、現在使用しているフォントを表示します。フォントを変えたい時、このフォントボックスをクリックする事で簡単に変更する事が出来る、便利な機能です。

　このフォントボックスの表示を有効にする場合はＯＮとし、ツール・ボタンの表示可能個数を増やしたい場合などにＯＦＦとします。

　メニュー先頭にチェックマークがついている場合にＯＮとなり、何もついていない場合はＯＦＦとなります。


　線種ボタン

　線種ボタンは現在使用している線種を表示します。線種を変えたい時にこの線種ボックスをクリックする事で簡単に変更する事が出来る、便利な機能です。

　　『実線』→『破線』→『点線』→『一点鎖線』→『二点鎖点』→・・・

　というように押すごとにループしていきます。

　この線種ボタンの表示を有効にする場合はＯＮとし、ツール・ボタンの表示可能個数を増やしたい場合などにＯＦＦとします。

　メニュー先頭にチェックマークがついている場合にＯＮとなり、何もついていない場合はＯＦＦとなります。


　線幅ボタン

　線幅ボタンには、現在使用している線幅を表示します。線幅を変えたい時にこの線幅ボタンをクリックする事で簡単に変更する事が出来る、便利な機能です。

　　『細線』→『中太線』→『太線』→・・・

　というように押すごとにループしていきます。

　この線幅ボックスの表示を有効にする場合はＯＮとし、ツール・ボタンの表示可能個数を増やしたい場合などにＯＦＦとします。

　メニュー先頭にチェックマークがついている場合にＯＮとなり、何もついていない場合はＯＦＦとなります。


　　ツール表示

　図脳 WinCAD のツールバーを表示し、使用する場合はＯＮとし、作図ウィンドウを広く使いたい場合にＯＦＦとします。

ＯＮ時には、コマンドに対応したアイコン・ボタンを並べたツールバーが表示され、ボタンのクリックのみで簡単にコマンドを実行することが出来るようになります。

　図脳 WinCAD には、それぞれのコマンドに対応したアイコンが用意されています。

　使用頻度の高いものを選んで表示しておくと非常に効率よく、スピーディーな作図が行えます。

　登録されたアイコンはメニューバーの下に配置されます。

　アイコンをマウスの左ボタンでクリックすると、ボタンが凹んだ状態になり、コマンドが選択されます。

　メニュー先頭にチェックマークがついている場合にＯＮとなり、何もついていない場合はＯＦＦとなります。


　　ツールボックス

ツールボックスを表示するかしないかを指定します。

　コマンドメニュー先頭にチェックマークがついている場合にＯＮとなり、何もついていない場合はＯＦＦとなり、ツールボックスは表示されません。

　このコマンドは「図脳ＷｉｎＣＡＤ３」終了時に記録されます。


　　ツール登録

　図脳 WinCAD のコマンドに対応したボタン・アイコンをツールバー内に登録配置します。

このツール登録コマンドによって、ツール・ボタンの配置位置を変更するなどのカスタマイズが行えます。使用頻度の高いものを選んで登録しておくと非常に効率よく、スピーディーな作図が行えます。

　図脳 WinCAD には、あらかじめそれぞれのコマンドに対応したボタンが用意されています。

　コマンドを選択すると「登録するボタンを選択して下さい」というメッセージが表示されますので、ツールバーまたはツールボックス上に表示されているツールボタンの内、いずれか変更したいボタンの上でマウスの左ボタンを押します。

「対応するコマンドを選択して下さい」と表示されますので、登録したいコマンドをメニューバーより選択します。

　ここで選択したコマンドに対応したツールボタンが、始めに選択したボタンに代わって表示されます。

以上で登録は完了です。


　　フォント設定

　図面中の文字／数字、およびスケールの目盛り表示に使用するフォントを選択し、設定します。

図面中の文字には、Ｗｉｎｄｏｗｓに登録されているフォントの内、アウトライン・タイプのフォントが一覧表示されます。この一覧からフォントを選択することが出来ます。

このフォントの一覧表示には、従来の図脳ＷｉｎＣＡＤの専用ベクタ・フォントも使用することができます。（”図脳フォント”）

市販のアウトライン・フォント（ＷＩＦＥフォント）などをインストールすれば、この使用可能なフォントを増やすことが出来ます。

スケールの目盛りには、Ｗｉｎｄｏｗｓに登録されているフォントの内、記号を除くすべてのフォントを使用することができます。

ＢＯＸ表示に表示固定：

図面中の文字は厳密に見えなくても良い場合、高速に画面表示を行うために文字列の表示を、文字サイズ分の箱枠で表示します。チェックが付いているときがＯＮとなります。

図脳フォントに印刷固定：

プロッタに印刷する場合や、出力機器に合った適当なフォントがなく文字の印刷がうまくいかない時などに選択します。この場合図脳ＷｉｎＣＡＤ専用ベクタ・フォントを使用して、印刷が行われます。チェックが付いているときがＯＮとなります。

※文字列の方向角度が（先頭文字から最終文字へ向かう方向角度）が、任意の角度で書かれている場合、画面表示では選択したフォントとディスプレイ・ドライバ，印刷にはフォントとプリンタ・ドライバのそれぞれが対応している事が必要です。

対応していない組み合わせの場合は、表示／印刷ができないため、"図脳フォント"を使用して表示／印刷が行われます。

また、任意サイズの文字を表示／印刷できないドライバを使用した場合にも、同様となります。


　　色設定

　各レイヤ毎の表示色やグリッド，スケールの表示色の設定を行います。

　１～１９迄の一般レイヤ，ハッチング・レイヤ，グリッド，スケールのいずれか変更したい項目ををコンボボックスより選択します。

項目を指定すると、左の矩形にその対象のデフォルトの、もしくは以前設定した色が表示されます。赤（Ｒ）、緑（Ｇ）、青（Ｂ）、の表示があるスクロールバーを操作して、好みの色を指定してから了解ボタンをクリックして下さい。選択項目に対応した表示色を設定することができます。

取消ボタンをピックすると色を変更せずに終了します。


　　環境設定

　図面データ／部品／作業ファイルのディレクトリの設定を行います。

　図面データ・ファイル、部品データ・ファイル、一時作業ファイルを格納するドライブ／ディレクトリの初期値を指定します。

　一時作業ファイルの設定は、次回立ち上げ時以降有効となります。

　但し、環境変数TEMPの設定が優先されます。

　また、図面データに関しては、直前のファイル操作、（図面修正／図面保存）で指定したドライブ／ディレクトリが保存されます。

　部品データに関しては、部品配置／登録して指定したドライブ／ディレクトリが保存されます。


　　新規ウィンドウ

　無題の新規ウィンドウを作成します。

　新たにＣＡＤ編集用ウィンドウを作成します。それぞれのウィンドウにで新しい図面を作図することが出来ます。

　作成できるウィンドウは最大８つまでとなります。


　　移　動

　現在アクティブなウィンドウを移動します。現在アクティブなウィンドウは、タイトルバーが強調表示されます。

　メニューなどのコマンドの対象となるアクティブ・ウィンドウ（カレント・ウィンドウ）を、次のウインドウに移動します。

　ＴＡＢキーでも移動が可能です。

　また、カーソルを目的のウィンドウに移動させて直接作業することで、アクティブ・ウィンドウの変更は可能です。


　　タイル表示

　マルチ・ウィンドウのタイル表示を行います。

　現在開かれている１つまたは複数のウィンドウを、メインウィンドウの領域内いっぱいに等分化されたタイル表示で再配置します。


　　カスケード表示

　マルチ・ウィンドウのカスケード表示を行います。

　現在開かれている１つまたは複数のウィンドウを、それぞれ少しずつずらして重なった様な、カスケード表示で再配置します。


　　アイコン再配置

　アイコン化されたウィンドウを再配置します。

　複数の図面ウィンドウを開き、その内のいくつかを最小化表示にしている場合、これらのアイコンを整列し、配置をし直します。


　　全てクローズ

　作成されているウィンドウを全てクローズします。

　現在開かれているウィンドウを全てクローズします。この際、変更された図面があれば、保存するか否かの確認を繰り返し、全て終了します。

　続けて作図を行う場合には、「ファイル」メニューの中から「新規」または「オープン」を選んで作図を始めます。


基本操作

　［基本操作］

１．共通操作

１）作図／配置などの共通オペレーションとしては，以下の手順を基本とします。

(1)コマンドをメニューより選択します。

(2)対話ボックスにて必要な情報（条件／設定）を入力します。

(3)作図／配置など必要な座標などをマウスで指示（左ＳＷ）します。

(4)必要であれば，直前の状態にマウスでキャンセル（右ＳＷ）します。

(5)他のコマンドを選択するまで３）～４）を繰り返します。

※(2)はコマンドによっては，設定メニュー内で前もって設定する場合もあります。

２）編集などの共通オペレーションとしては，以下の手順を基本とします。

(1)コマンドをメニューより選択します。

(2)対話ボックスにて必要な情報（条件／設定）を入力します。

(3)対象図形を選択（ピック）します。

(4)必要で有れば，座標などをマウスで指示（左ＳＷ）します。

(5)確認の画面に対して［了解］／［取消］などを選択します。

(6)他のコマンドを選択するまで３）～６）を繰り返します。

３）表示領域の変更や作図中に必要な各種設定コマンドなどは，割込みメニューとして機能します。

４）ほとんど全ての作図メニュー・補助メニューのコマンドは，座標指示などの代りにキーボードより直接数値入力が可能です。

コマンド選択後，点座標／方向点などの指示の際に，'＝'キーまたは数字キー，'＋'キー,'－'キーの入力で，キーボード数値入力ボックスがポップアップ表示されます。

'＝'キーまたは数字キーの直接入力の場合,原点からの絶対座標，'＋'，'－'キーの場合,直前の入力座標からの相対座標（＋成分／－成分）を入力します。

また，それぞれのコマンドによっては，この数値入力は長さや角度の入力となります。

２．操作手順

まず，ファイルメニューを開き，新規の場合は新規コマンド，データの読込みはオープン・コマンドの各コマンドを選択して下さい。ウィンドウ作成直後にも同様の操作となります。

起動直後の［無題］のファイル名は，後で保存コマンド実行の際に指定することができます。この［無題］ファイルは，保存コマンドの実行まで作図を進めても構いませんし，情報コマンドにてファイル名の指定／修正が可能です。

オープン・コマンドで表示されるファイル一覧選択の対話ボックスは，左側がファイルの選択，右側がドライブ／ディレクトリの選択用となっています。ファイル一覧に目的のファイルがある場合は，そのファイル名をダブルクリックするだけで選択できます。

また，キーによりダイレクトにファイル名をタイプして改行キーでも可能です。

文字置換コマンドでは範囲ピックを行ないますが，ピックされた文字列を１文字列ずつ繰返し変更できるようになっています。

このため，ピック範囲に複数の文字列がある場合は，置換後さらに文字列要素のピック確認が繰り返されます。

ＣＡＤ編集ウィンドウは，最大８つまでマルチでウィンドウがオープンでき，それぞれのウィンドウに図面が描けます。ウィンドウ間の複写／移動などが可能です。

また，オープン・コマンドにて同じ図面をオープンした場合は，同一図面を最大８つまでウィンドウ表示することができます。

マルチ・ウィンドウ時は，それぞれのタイトル・バーの内，明るい表示のものが現在の対象となるウィンドウ（カレントウィンドウ）です。カレントウィンドウは，ウィンドウの移動コマンドまたはウィンドウ内でのクリックで変更できます。

また，ＴＡＢキーによるカレントウィンドウの変更も可能です。

作図中は，右ＳＷまたはＢＳキーで直前に入力した点の取消が行えます。

ただし，作図確定後の図形のアンドゥはできません。

ＣＴＲＬキー＋カーソル・キーにより，グリッド単位での指示点（カーソル位置）の移動が行えます。これとスペース・キーを使用して，マウスなしでの座標入力が可能となります。

［情報］

１）線幅のある図形（線幅小以外）は，Ｗｉｎｄｏｗｓの制約により実線以外の線種を指定しても，画面上すべて実線で作図されます。

出図においては，使用するプリンタ・ドライバによっては画面上と同様の制約がある場合も有りますが，線種の表現できるプリンタ・ドライバでは指定通りの出力が得られます。

２）出力機器について，使用するプリンタを追加したい場合は，コントロールパネルのプリンタを起動してください。プリンタのアイコンをダブルクリックして起動できます。

その後プリンタの追加を実行し，プリンタ一覧より追加したいプリンタを選択してインストールを実行します。

追加したいプリンタが一覧にない場合は，プリンタドライバ・ディスクを用意し，プリンタ一覧より"その他のプリンタ"を選択し，インストールを実行します。

さらに，用意したドライバ・ファイルを指定して［了解］をクリックすれば任意のプリンタドライバのインストールが完了します。

インストールが完了すると，インストールされているプリンタの一覧の中にプリンタ名が追加されますので，選択されている（リバース表示）状態で，設定を行います。

これらが全て成功した後，ＷｉｎＣＡＤ内のプリンタ設定コマンド中の［設定］ボタンによって，ＷｉｎＣＡＤ専用の設定として，出力先，用紙サイズ／向きなどを設定することができます。

３）使用するプリンタ・ドライバによっては，コントロールパネル内での設定が優先され，ＷｉｎＣＡＤ内で設定された内容が生かされない場合が有ります。

この際は，コントロールパネルのプリンタ内でこれらの用紙サイズ／向きなどを設定し，その後ＷｉｎＣＡＤ内のプリンタ設定でこれと同じ設定を繰り返します。

４）ＷｉｎＣＡＤ内のプリンタ設定の［設定］ボタンにて表示される，プリンタ設定用対話ボックスの内容は，それぞれのプリンタ・ドライバが表示するため，機種ごとに異なった内容となります。（それぞれの機種で設定可能な内容）

３．メニュー選択

　マウスによって，ウィンドウのメニュー・バーよりメニューの大分類をクリックし，表示されたプルダウンメニューよりコマンドをクリックして，コマンドが選択できます。

　また，メニューがプルダウン表示されていない場合，メニュー・バーの括弧内の下線付き文字をＧＲＰＨ（ＰＣ９８），ＡＬＴ（ＡＴ互換機など），前面キー（ＰＳ５５）などのキーと同時に押せば，対応したプルダウン・メニューが表示されます。

メニューがプルダウン表示されている場合，括弧内の下線付き文字のキーを押せば，そのメニュー・コマンドが選択されます。

メニューの右側に特定のキー（ファンクション・キーなど）の表示がある場合は，このキーでもコマンドの選択が可能です。（ショートカット・キー）

プルダウンメニュー表示時は，カーソルキー（→←）でメニュー分類の変更ができ，カーソルキー（↑↓）でコマンドの項目移動ができます。

この後，改行キーでコマンドの選択が可能です。

※）メニュー・コマンドの表記

通常，メニューのコマンド表示の後ろに "..."が付いているメニューは，コマンド選択後，対話ボックスが開かれます。

グレイ表示（メニュー内で，ぼやけて見えるコマンド）のメニューは，現在の状態で実行できないことを示しています。

コマンド文字列の先頭に，選択の状況を示すチェックマークが付く場合もあります。

（チェックマークが付いている状態がＯＮ，付いていない場合がＯＦＦとなります。）

４．ウィンドウの制御

１）コントロールメニュー・ボックス（タイトル・バー左端）

コントロールメニュー・ボックスをクリックするとシステム・メニューがプルダウン表示されます。

復元(R)：

アイコン表示されているウィンドウを元のウィンドウ表示に戻します。

移動(M)：

ウィンドウ全体の位置を移動します。（最大表示時以外可能）

サイズ変更(S)：

ウィンドウのサイズを変更します。（最大表示時以外可能）

最小化(N)：

アイコン表示にします。

最大化(X)：

スクリーンいっぱいの最大表示にします。

クローズ(C)：

アプリケーションの終了。

タスクリスト(T)...：

タスク切り替えのためのタスクリストを表示します。

（コントロールメニュー・ボックスをダブルクリックした場合は，システム・メニューよりクローズを選択した場合と同様になります。）

（ＣＡＤ編集用サブウィンドウでも同様）

２）最小化ボタン（タイトル・バー右端の▼ボタン）

最小化ボタンをクリックするとウィンドウがアイコン表示になります。

（システム・メニュー内の最小化と同様）

このアイコンをダブルクリックすると元のウィンドウに復元されます。

（システム・メニュー内の復元と同様）

（ＣＡＤ編集用サブウィンドウでも同様）

３）最大化ボタン（タイトル・バー右端の▲ボタン）

ウィンドウが通常表示されている場合，最大化ボタンをクリックすると最大表示になります。（システム・メニュー内の最大化と同様）

ウィンドウが最大表示されている場合，ウィンドウの対応する位置には上下向きの３角形が表示されていますが，これをクリックすると通常表示となります。（システム・メニュー内の復元と同様）

（ＣＡＤ編集用サブウィンドウでも同様）

４）水平／垂直スクロール・バー（ウィンドウの下側または右側）

両端の矢印ボタンをクリックすると，表示位置がその方向に移動します。

また，スクロール・バー途中のスクロール・ボックス（現在位置を示すボタン）をドラッグし，ＳＷが離されると，その位置に対応した場所が表示されます。

またバー上の任意の位置でＳＷを押し続けると，その位置まで移動します。

これらのオペレーションは，縦横共に共通です。

（アプリケーション・メイン・ウィンドウでは，内部のサブウィンドウが表示しきれない場合のみスクロール・バーは表示されます。）

（ＣＡＤ編集用サブウィンドウでは，常に表示されていますが動作は同様）

５）ウィンドウ・タイトル（ウィンドウの最上行）

ウィンドウ・タイトルをドラッグすると，ウィンドウの移動ができ，離された位置に移動します。（システム・メニュー内の移動と同様）

タイトル・バーをダブルクリックすると，最大化または復元表示されます。

（システム・メニュー内の最大化／復元と同様）

（ＣＡＤ編集用サブウィンドウでも同様）

６）ウィンドウ・フレーム（ウィンドウの外周の枠）

ウィンドウ・フレームをドラッグするとフレームがラバー表示され，離された位置をウィンドウ・フレームの位置とし，サイズ変更されます。

四隅の各コーナーでこれを行うと縦／横のサイズを同時に変更できます。

コーナー以外では，縦または横のサイズのみ変更できます。

（ＣＡＤ編集用サブウィンドウでも同様）

５．対話ボックス（ダイアログ・ボックス）の制御

１）リストボックス

ファイルの選択など一覧選択で使用します。

スクロール・バーの表示がある場合は，表示領域に入りきらない項目が存在します。（スクロール・バーの処理はウィンドウと同様）

選択項目は，クリックすると反転表示され，［了解］ボタンで選択されます。

項目を直接ダブルクリックする事によっても同様の結果が得られます。

２）エディットボックス

文字列，数値の入力などに使用し，通常入力領域は矩形で囲まれています。

長い文字列の入力用には，入力領域以上に入力できる様，横スクロールが可能なものもあります。

長い文字列の場合には，文字列全体が表示されていないため，全体を見たい場合はカーソルキー（←→）にて横スクロールする必要が有ります。

３）ラジオボタン

複数の項目の内，どれか１つのみ選択する場合に使用します。

通常，項目文字の前に○印のボタンがあり，選択されている項目には内側に小さな●が付きます。

選択は，直接ボタン上または項目文字上をクリックするか，項目を↑↓←→キーで移動し，スペース・キーの押し下げでＯＮ／ＯＦＦを指定します。

４）チェックボックス

複数の項目それぞれにＯＮ／ＯＦＦを設定する場合に使用します。

通常，項目文字の前に□印のボタンがあり，ＯＮにされている項目には内側に×印が付きます。

選択は，直接ボタン上または項目文字上をクリックするか，項目を↑↓←→キーで移動し，スペース・キーの押し下げで指定します。

５）プッシュボタン

対話ボックスの終了のための［了解］／［取消］などのボタンに使用します。

通常，矩形をした立体ボタンであり，マウスＳＷを押している間ボタンがへこみ，離すと元に戻ります。

同一ボタン上でマウスＳＷを押して離すことで選択ができます。

選択は，直接ボタン上をクリックするか，項目をＴＡＢおよび↑↓←→キーなどで移動し，スペース・キーの押し下げで指定できます。

また通常，現在の入力項目の位置に関わらず，［了解］は改行キー，［取消］はＥＳＣキーで選択できます。

※）入力項目の移動は，マウス・クリック，またはＴＡＢおよび↑↓←→キーの組み合わせで移動できます。（ＴＡＢで順方向，SHIFT+ＴＡＢで逆方向）

通常，プッシュボタンの表示文字の後ろに "..."が付いているものは，選択後，対話ボックスが開かれます。

グレイ表示（対話ボックス内で，ぼやけて見える項目）の項目は，現在の状態で実行できないことを示しています。

６）コンボボックス

リスとボックスと同様に、ファイルの選択など一覧選択で使用します。

通常はエディットボックスと同様に項目名が表示されており、右側のスクロールバーのクリックで一覧表示／選択が出来ます。

一覧内にスクロール・バーの表示がある場合は，表示領域に入りきらない項目が存在します。（スクロール・バーの処理はウィンドウと同様）

選択項目は，クリックすると反転表示され，選択されます。

［補足］

１．コントロール・パネルは，Ｗｉｎｄｏｗｓ自体の環境設定などを集中して行うためのプログラムで，ＭＳ－ＷＩＮＤＯＷＳに標準添付されているプログラムです。ファイル名はＣＯＮＴＲＯＬ．ＥＸＥです。

プリンタの追加および設定，ウィンドウ表示色の変更，日時の設定などを行います。

２．アイコン状態（左下の四角い絵）のプログラムは，クリックするとメニューが表示され，復元／最大化を選択すると再起動できます。

また，アイコンを直接ダブルクリックする事によっても同様の結果が得られます。

３．アプリケーション（ＷｉｎＣＡＤ）が最大表示されているとき，後ろに隠されたコントロール・パネルなどのアプリケーションを実行したい場合は，一旦アプリケーションを最小表示（アイコン化）してコントロール・パネルのアイコンをダブルクリックすることで実行できます。

最初のアプリケーション（ＷｉｎＣＡＤ）に戻りたい場合は，最小化した最初のアプリケーションのアイコンをダブルクリックすれば，再起動できます。

システム・メニューのタスクリストを使用して，直接背後のアプリケーションを前面に移動することもできます。


キー説明

　［キー説明］

　各キーには，以下のコマンドおよび機能が割り付けられています。

＜キー＞	＜コマンド又は機能＞

[↑]	表示→上移動コマンド（半画面）

[↓]	表示→下移動コマンド（半画面）

[←]	表示→左移動コマンド（半画面）

[→]	表示→右移動コマンド（半画面）

SHIFT+	[↑]	表示→上移動コマンド（１画面）

SHIFT+	[↓]	表示→下移動コマンド（１画面）

SHIFT+	[←]	表示→左移動コマンド（１画面）

SHIFT+	[→]	表示→右移動コマンド（１画面）

[HOME/CLR]	表示→再表示コマンド（画面リフレッシュ）

SHIFT+	[HOME/CLR]	表示→基準画面コマンド（図面全体表示）

[PgDn]	表示→拡大コマンド（カーソル位置中心の2倍拡大）

[ROOL UP]	同上

[次ﾍﾟｰｼﾞ]	同上

SHIFT+	[PgDn]	表示→拡大コマンド（カーソル位置中心の4倍拡大）

SHIFT+	[ROOL UP]	同上

SHIFT+	[次ﾍﾟｰｼﾞ]	同上

[PgUp]	表示→縮小コマンド（カーソル位置中心の1/2倍縮小）

[ROOL DOWN]	同上

[前ﾍﾟｰｼﾞ]	同上

SHIFT+	[PgUp]	表示→縮小コマンド（カーソル位置中心の1/4倍縮小）

SHIFT+	[ROOL DOWN]	同上

SHIFT+	[前ﾍﾟｰｼﾞ]	同上

[TAB]	ウィンドウ→移動コマンド

CTRL+	[↑]	ポインタ・カーソルの上移動（グリッド単位）

CTRL+	[↓]	ポインタ・カーソルの下移動（グリッド単位）

CTRL+	[←]	ポインタ・カーソルの左移動（グリッド単位）

CTRL+	[→]	ポインタ・カーソルの右移動（グリッド単位）

これらのカーソル移動はマウスの移動に相当します。

ただし，グリッド間隔単位での移動となります。

[SPACE]	座標指示の際のマウスの左ＳＷに相当します。

[BS]	座標指示の際のマウスの右ＳＷに相当します。

[F1/f･1]	ヘルプ→索引コマンド

[F2/f･2]	表示→範囲拡大コマンド

[F3/f･3]	表示→中心移動コマンド

[F4/f･4]	表示→中心拡大コマンド

SHIFT+	[F4/f･4]	表示→中心縮小コマンド

[F5/f･5]	設定→レイヤ設定コマンド

SHIFT+	[F5/f･5]	設定→補助線設定コマンド

[F6/f･6]	設定→サーチ設定コマンド

SHIFT+	[F6/f･6]	設定→作図設定コマンド

[F7/f･7]	ファイル→新規作成コマンド

SHIFT+	[F7/f･7]	ファイル→図面情報コマンド

[F8/f･8]	ファイル→オープン・コマンド

SHIFT+	[F8/f･8]	設定→文字設定コマンド

[F9/f･9]	ファイル→保管コマンド

SHIFT+	[F9/f･9]	設定→寸法設定コマンド

[F10/f･10]	メニュー・キー

[F11/f･11]	作図→線分→連続線コマンド

[F12/f･12]	作図→線分→線分コマンド

[f･13]	作図→多角形→長方形コマンド

[f･14]	作図→円／円弧→円（中心）コマンド

[f･15]	作図→文字コマンド

CTRL+	['A']	作図→円／円弧→円弧（中心）コマンド

CTRL+	['B']	作図→多角形→長方形コマンド

CTRL+	['C']	作図→円／円弧→円（中心）コマンド

CTRL+	['D']	作図→線分→連続線コマンド

CTRL+	['E']	作図→楕円／楕円弧→楕円（箱枠）コマンド

CTRL+	['F']	ファイル→図面情報コマンド

CTRL+	['G']	補助→グリッド→グリッド表示コマンド

CTRL+	['H']	作図→ハッチング・コマンド

CTRL+	['I']	作図→線分→垂線コマンド

CTRL+	['J']	作図→文字コマンド

CTRL+	['K']	作図→寸法線→角度寸法コマンド

CTRL+	['L']	作図→線分→線分コマンド

CTRL+	['M']	作図→寸法線→距離寸法コマンド

CTRL+	['N']	ファイル→新規作成コマンド

CTRL+	['O']	ファイル→オープン・コマンド

CTRL+	['P']	設定→サーチ設定コマンド

CTRL+	['Q']	作図→円／円弧→接円コマンド

CTRL+	['R']	作図→円／円弧→接円弧コマンド

CTRL+	['S']	ファイル→保管コマンド

CTRL+	['T']	作図→線分→接線コマンド

CTRL+	['U']	作図→引出線→引出線コマンド

CTRL+	['V']	設定→レイヤ設定コマンド

CTRL+	['W']	作図→線分→幅付き線コマンド

CTRL+	['X']	ファイル→終了コマンド

CTRL+	['Z']	表示→範囲拡大コマンド


用語説明

　［用語説明］

　説明文中で使用している用語について，簡単に説明いたします。

クリック

マウスのＳＷを押して離す事をクリックと言います。

（特に断らない限り，マウスの左ＳＷで行います。）

ダブルクリック

クリックを一定時間内に同じ場所で動かず、連続して２度繰り返す事をダブルクリックと言います。

（特に断らない限り，マウスの左ＳＷで行います。）

ドラッグ

マウスのＳＷを押したまま，マウスを移動する事をマウスのドラッグと言います。

（特に断らない限り，マウスの左ＳＷで行います。）

ピック（図形ピック）

編集などで図形を選択することを言います。

（特に断らない限り，マウスの左ＳＷで行います。）

ラバー（バンド）

ウィンドウ枠，線分などがマウスの動きにともなって伸び縮みする状態を示します。

アイコン

ウィンドウなどを小さなイメージで表したものです。

特に説明文中では，最小表示されたウィンドウを指します。


索引見出し
　この項目は、この図脳 WinCAD のヘルプ・ドキュメントの索引です


基本操作見出し
　この項目は、ごく簡単な図脳 WinCAD の取り扱いについての説明です。


コマンド見出し
　この項目は、図脳 WinCAD で使用するすべてのコマンドを網羅し、説明しています。


キー説明見出し
　この項目は、図脳 WinCAD で使用するショートカットキーについての説明です。


用語説明見出し
　この項目は、図脳 WinCAD で使用する言葉についての説明です。


ヘルプの使い方
　この項目は、ヘルプ・ドキュメントを見るための操作について説明しています。


図脳WinCAD3 について
　この項目は、図脳 WinCAD の版権並びにバージョンについて書かれています。


補助線原点１２３４
　補助線原点は，各補助線レイヤ毎に指定して切替えて使用することが出来ます。