表 1: ディスク割り当て

Machine OS Disk System Work Swap
FMV-466D Windows3.1 220MB 190MB 30MB  –
FreeBSD 102MB 70MB – 32MB
FMV-5120D5 Windows95 600MB 500MB 100MB  –
FreeBSD 132MB 100MB  –  32MB